内容

概要

USB ハブとして TANDBERG EX90 を使用できますか。

関連情報

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90をUSBハブとして使用できますか。

A.いいえ、できません。USBホストとUSBデバイスコネクタは、将来の使用に備えています。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems