内容

概要

TANDBERG EX90 メイン画面のロードされカスタマイズされた壁紙は、inTouch パネルに反映されますか。

関連情報

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90のメイン画面にロードされたカスタマイズされた壁紙は、inTouchパネルに反映されますか。

A.いいえ、現時点ではできません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems