内容

概要

TANDBERG EX90 は壁面マウント可能ですか。

関連情報

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90は壁面マウントできますか。

A.いいえ、TANDBERG EX90は壁面取り付けできません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems