内容

概要

TANDBERG EX90 PrecisionHD カメラに光学ズームはありますか。

関連情報

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90 PrecisionHDカメラには光学ズームがありますか。

A.はい、EX90のPrecisionHDカメラは1.5倍の光学ズームを備えています。

1. InTouchメニューの左下にある調整アイコンをタップします。

2. カメラを選択し、+ボタンと – ボタンでズームを調整します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems