内容

概要

TANDBERG EX90 が DVI-I PC 画面の入力でサポートする解像度は何ですか。

関連情報

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90はDVI-I PC画面入力でどのような解像度をサポートしますか。

A. EX90には、DVI-I(アナログおよびデジタルの内蔵)入力が1つあります。

EX90 PC 画面のデジタル入力では、次の解像度がサポートされます。

- 1920 x 1200 - ネイティブ解像度（推奨）

- 1920 x 1080 （フルスクリーンでない）

- 1776 x 1000 （フルスクリーンでない）

- 1680 X 1050

- 1600 x 1200 （フルスクリーンでない）

- 1440 X 900

- 1400 x 1050 （フルスクリーンでない）

- 1280 x 1024 （フルスクリーンでない）

- 1280 x 960 （フルスクリーンでない）

- 1280 X 800

- 1280 x 768 （フルスクリーンでない）

- 1280 x 720 （フルスクリーンでない）

- 1152 x 648 （フルスクリーンでない）

- 1024 x 768 （フルスクリーンでない）

- 960 x 600 （フルスクリーンでない）

- 800 x 600 （フルスクリーンでない）

EX90 PC 画面のアナログ入力では、次の解像度がサポートされます。

- 1920 x 1200 - ネイティブ解像度（推奨）

- 1680 X 1050

- 1600 x 1200 （フルスクリーンでない）

- 1440 X 900

- 1280 x 1024 （フルスクリーンでない）

- 1024 x 768 （フルスクリーンでない）

- 800 x 600 （フルスクリーンでない）

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems