内容

概要

TANDBERG Codec のソフトウェアをアップグレードするにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40、および Cisco TelePresence System EX90 の各製品に関係しています。

Q. TANDBERG Codecのソフトウェアをアップグレードするにはどうすればよいのですか。

A.この答えは、次の製品に対して有効です。

TANDBERG EX90 [英語]

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

TANDBERG CodecをWebインターフェイスからアップグレードできます。

これを行うには、次の手順に従います。

1. Webブラウザを開き、HTTPでTelePresence製品に接続するためのIPアドレスを入力します。

2. [アップグレード]タブを選択し、[参照…]をクリックして、アップグレードファイル(.PKG)を探します。

3. [ソフトウェアのインストール]ボタンをクリックして、インストールを開始します。

4. システムを数分間放置して、インストールプロセスを完了します。アップグレードプロセスには約4 ～ 5分かかります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems