内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Application Programming Interface(API)コマンドをCollaboration Endpoint(CE)8.0ソフトウェア以降に送信する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CE 8.0ソフトウェア以降

- APIの知識

- cURLの知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

- CE 8.0以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

導入にエンドポイント用のAPIコマンドが必要で、CE 8.0以降を使用している場合は、このドキュメントの手順を使用する必要があります。

問題

7.3.x以下を実行するTelepresenceエンドポイントでは、URLを介してAPIコマンドを送信できます。コマンド/fromputxmlを使用します。

バージョンCE 8.0では、この方法は廃止されており、新しいバージョンのコードでコマンドを送信する必要がある場合は、ブラウザから次のエラーが表示されます。

または

公式ドキュメントにはこの方法が示されていないため、この問題はドキュメント不具合CSCuy25151で追跡されます。

解決方法

この特定のシナリオでは、コマンドの目的はユニット名を変更することです。各製品に幅広いAPIコマンドを使用できます。これらのコマンドは、各APIガイドに記載されています。

ステップ1:Windowsマシンからコマンドラインを開きます。

ステップ2：開いたら、この構文を使用する必要があります。

curl -u admin -d"<XmlDoc><Configuration><SystemUnit><Name>testGeo</Name></SystemUnit></Configuration></XmlDoc>" http://IpOfTheSystem/putxml

注：コマンドのIpOfTheSystemをエンドポイントのIPアドレスに置き換えます。

ステップ3：コマンドラインから要求があった場合に管理者パスワードを入力します。

ステップ4：エンドポイントのWebページに移動し、APIから行った変更が成功したことを確認します。

MXシリーズ用APIリファレンスガイド。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-command-reference-list.html

SXシリーズ用APIリファレンスガイド。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-command-reference-list.html