内容

概要

機能

スピーカーMX700の機能

トラブルシュート

スピーカーMX700の接続

デュアル カメラ ケーブル（デュアル カメラでMX700）

単一のカメラでMX700

概要

このドキュメントはシングルおよびデュアル カメラ用のCisco TelePresence MX700のスピーカーと基本的なスピーカーのトラブルシューティングの基本機能について説明します。

機能

スピーカーMX700の機能

ユーザがリモート サイトから話せば、音声は両側（第3スピーカーと権限の左モニタ）の中心のスピーカーで主に聞こえます。

TelePresenceコーデック（TCの現在のソフトウェアでは、TC （バージョン7.3以降）、MX700/800システム使用のカスタム スピーカー アレイ処理のコーデック2台の論理（右側）/権限スピーカーを統合します。

すべてのスピーカーは1つのみの発信者がチャネルごとに使用され、低い周波数で使用中、高頻度のです。低いミッドレンジ周波数に、トーンは、スピーカーのサブセット内に配布されます。この動作はコーデック ソフトウェア、機能の利点は、以降のアップグレードによって完全にフィールドのすべてのシステム定義されます。

したがって、音声はスピーカーすべてによってされません。周波数の特定のレベルが異なるスピーカーからです。たとえば、コーデックに接続されたPCから曲を、センターのスピーカーのみが曲を主に、およびそのほかのバス、保留/可聴周波数だけができます。

- 低周波数コンテンツはバス ドライバで常にされます。

- 低いミッドレンジ周波数は画面上部の複数のスピーカーに分散されます。

トラブルシュート

スピーカーMX700の接続

ケーブル接続を確認するには、次の手順を実行してください:

1. スピーカーがモニタの真上に置かれ、ホワイト パネルでカバーされていることを確認します。カバーを削除すると、両方のモニタの上のスピーカーを確認できます。

2. 最初の2台のカメラ（カメラの横）削除すると、これらのポートが表示されます:

ポート2および1に接続されているケーブルを次に示します（前の図の赤でマークされる）。

3. 前にマーキングされたポート2が接続されているこのケーブルを確認します（3つのネットワーク）:

4. ポート1に接続されているこのケーブルがあることを確認します（2つのネットワーク）:

注：ポート2に接続されたケーブルが3つのネットワークと1、ポート1に接続されたケーブルには2つのネットワークがあることを確認します。これら2つのケーブルを交換すると、ボイスが適切に拡張されません。

デュアル カメラ ケーブル（デュアル カメラでMX700）

左モニタの上のスピーカは、左の3台のスピーカを2のポート（前の図）に、右の2台のスピーカを1のポートに接続します。右モニタの上のスピーカは、カメラの最初の3台を2のポート（左から右）に接続します。

単一のカメラでMX700

シングル カメラとコーデックのMX700の同じ接続を使用します。ケーブルを確認したら、スピーカーがTCバージョン7.3以降で機能するかどうかをテストするには、次のコマンドを実行します:

xcommand experimental audio speakercheck

CLIからコマンドを実行すると、各スピーカから1つずつ音が聞こえ（スピーカの接続/機能を確認するために各スピーカから数秒間）、次の出力が表示されます。

OK

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 1 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 2 Detected: "Yes"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 3 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 4 Detected: "Yes"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 5 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 6 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 7 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 8 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 9 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 10 Detected: "No"

** end

デフォルトの測定期間はスピーカー1台あたりでは1秒です。理想的には、コマンドの出力では、すべてのスピーカーは「はい」でなければならないfalse negativeが発生する可能性があります。オプションのパラメータの測定期間の測定期間を増やすと、テストの整合性を改善できます。