内容

概要

問題

解決方法

必要なコンポーネント：

手順

概要

このドキュメントでは、CEソフトウェアが稼働するMX700/MX800/SX80でDHCPサーバが使用できない場合にDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)要件をバイパスする方法について説明します。

著者：Cisco TAC エンジニア、Ramon Hernández López

問題

MX700/MX800/SX80を新規にインストールした場合、またはコーデックへの出荷時リセット後にデバイスがDHCP経由でIP設定を検索しますが、DHCPオプションを無効にして手動でIP設定を挿入しようとすると、設定がが拒否メッセージされます。

以下は、リリース ノートからの引用です。

エンドポイントは常にDHCP要求でオプション150を使用します。ユーザがこれを設定することはできません。

Http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce8/release-notes/ce-software-release-notes-ce8.pdf

解決方法

必要なコンポーネント：

- ラップトップと PuTTY（または同様のソフトウェア）

- RS232(DB9)-USB ケーブル

手順

ステップ 1：コーデックの COM ポートに接続します。

ステップ2:COMポート番号を取得し、ボーレートを115200 bpsに設定します。

ステップ 3：PuTTY を開き、[Connection type:] で[Serial] を選択し、速度を「115200」に設定して、COM ポート番号を入力します。

ステップ4：ユーザ名をadminとしてログインします。パスワードは不要です。

これらのコマンドは、補足情報とともに入力します。

xConfiguration Network IPv4 Assignment:Static

xConfiguration Network IPv4 Address:x.x.x.x

xConfiguration Network IPv4 SubnetMask:x.x.x.x

xConfiguration Network IPv4 Gateway:x.x.x.x

これらのコマンドを入力すると、デバイスはIPアドレスを受け入れ、次の手順に進んで初期設定を完了します。