目次

はじめに

ビデオ会議室のレイアウト、照明はどうすべきですか。

関連情報

概要

この技術情報は Cisco IP Video Phone E20、Cisco TelePresence システム コーデック C90、Cisco TelePresence システム コーデック C60、Cisco TelePresence システム コーデック C40 および Cisco TelePresence System EX90 製品に関連しています。

Q. ビデオ会議室のレイアウト、照明はどうすべきですか。

A. ビデオ コールのためのバックグラウンドが整頓されることを確かめて下さい。 カーテン、ウィンドウまたはドア、またはバックグラウンドのアートワークの混乱を避けて下さい。 話す時会議室のそれらが画面、また互いに直面すると考慮して下さい。

照明は明るいあり。 よくある問題は誰かがシステムと windown の間に坐っているときあります; 頻繁に人はちょうど暗い影になります。 もう一つのよくある問題はフェイスのシャドウを引き起こすスポット照明の使用です。 カラリングされる、明るくないウィンドウをカーテンでカバーし、あらゆる照明のもとがピクチャ ショットからあるようにする ligh ウォールを（理想的です淡いブルーの）持っていることによって照明を改善できますが。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems