目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

参考資料

概要

このドキュメントは IP Phone DX650 で壁紙をアップロードする手順について説明します。

著者：Cisco TAC エンジニア、Jebin Kalarithara、Kenny Araya

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Cisco Unified Communications Manager（CUCM）上の IP フォンの設定

- IP フォンの設定

使用するコンポーネント

- IP フォン DX650

- Cisco Unified Communications Manager 8.6 以降

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

設定

Cisco DX650 の壁紙用に推奨されるイメージの解像度は 1600x1280 です。 ただし、DX650 はイメージを 1600x600 のサイズにクロップします。

1600x1280 のイメージの上下 340px はデバイスで表示されません。 イメージの必要な部分がクロップされるのを避けるために、以下のステップに従ってください。

ステップ 1：必要なイメージのサイズを 1600x600 に変更します。 これは、DX650 に表示されるイメージの実際のサイズです。

これらのオプションは MS ペイントでイメージ サイズを変更するのに使用できます。

- [Maintain aspect ratio] のオプションを有効にし、[Vertical] フィールドに 600 と入力します。この場合、画像は以前と同じ縦横比でサイズ変更されます。

注: この方法により、イメージは引き伸ばさずに表示できますが、水平方向の部分は足りなくなる可能性があり、その場合は余白が表示されます。

- [Maintain aspect ratio] オプションをオフにして、[Vertical] フィールドに 600、[Horizontal] フィールドに 1600 と直接入力します。この場合、画像の縦横比は維持されず、画像は 1600 ピクセルに合うように引き伸ばされます。

呼び出します。 イメージのサイズを変更した後、すべてを選択して全体のイメージ サイズを確認します。

以下の画像で、サイズが 1600x600 に変更されたことが確認できます。

ステップ 3：XXX.JPG という名前でイメージを保存します。

ステップ 4：空白のページが表示された新規の MS ペイント ウィンドウを開き、1600x1280 にサイズを変更します。 YYY.JPG という名前でそれを保存します。

ステップ 5：保存した 1600x600 のイメージ（XXX.JPG）に移動してすべてを選択し、それを新規作成した空白の 1600x1280 のイメージ（YYY.JPG）の上にコピーします。

ステップ 6 コピーしたイメージを正確に中央に配置します。 上下の空白のスペースは 1600x340 になっているはずです。

ステップ 7：YYY.JPG を保存します。 要約すると、最終的に YYY.JPG は以下の寸法になっています。

全体のイメージサイズ ＝ 1600x1280

上下の空白スペース ＝ 1600x340。 イメージのこの部分はクロップされ、DX650 では表示されません。

イメージの中心部分 ＝ 1600x600。 この部分は DX650 上で表示されます。

ステップ 8：Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サービスを有効にした状態ですべての CUCM サーバ上で Desktops/1600x1280x24 ディレクトリに壁紙イメージ（YYY.JPG）をアップロードします。

ステップ 9：サービスを有効にした状態ですべての CUCM サーバ上の TFTP サービスを再起動します。

ステップ 10：CUCM 管理の [DX650 Common Phone Profile] に移動し、以下の変更を行います。

- [Enable End User Access to Phone Background Image Setting] をオフにします。

- [Background Image] に壁紙の画像ファイル名を入力します。

注: 背景のイメージ名は [Phone] ページ上でも直接表示できます。

- [Override Common Settings] をオンにします。

- 保存し、設定を適用します。

ステップ 11：電話デバイスのページで、壁紙をロードするデバイスに設定を適用します。

参考資料

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/dx/series/admin/1022/DX00_BK_C9FCBAE4_00_cisco-dx-series-ag1022/DX00_BK_C9FCBAE4_00_cisco-dx-series-ag1022_chapter_01010.html