内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、ユーザがTidal Transaction AnalyzerでこのDB2エラーを受信した場合に実行する手順について説明します。

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

前提条件

使用するコンポーネント

- Tidal Transaction Analyzer 1.9以降

- IBM DB2

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

DB2クライアントでエラーを受信します。

解決方法

次のステップを実行します。

1. DB2クライアントが正しくインストールされ、設定されていることを確認します。

2. DB2クライアント経由でDB2データベースに接続できることを確認します。

3. DB2クライアントが32ビットであることを確認します。

注：64ビットDB2クライアントを実行している場合、Transaction Analyzerでは動作しません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems