内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

原因

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、順序付けされたエージェント リストが必ずしも最初のエージェントでジョブを実行しない場合のソリューションについて説明します。

前提条件

要件

Tidal Enterprise Scheduler(TES)5.3.1.338以降に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、TES 5.3.1.338以降に基づくものです。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

順序付けされたエージェントリストは、常に最初のエージェントでジョブを実行するわけではありません。

原因

マスターのビルド5.3.1.182は、エージェントのジョブ制限のチェックを追加し、エージェントがエージェントリストから選択できるかどうかを確認します。

解決方法

新しいsysval ID 114が追加されました。順序付けられたエージェントリストからエージェントを選択する際にエージェントジョブの制限を無視するには、(N)に設定してください。デフォルトは(Y)です。つまり、エージェントがジョブの制限に達した場合、順序リスト内の次のエージェントをチェックします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems