内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

手順

関連情報

概要

このドキュメントでは、データベースの耐障害性をオフにする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントで説明する手順を実行するには、スケジューラ・データベースにアクセスできる資格のあるDBAを支援する必要があります。(Oracleの場合、これは「tidal」スキーマです。SQL Server ではこれは「Admiral」データベースです）。 このドキュメントで説明する手順を実行する前と、データベースに対してSQLコマンドを実行する前に、データベースをバックアップすることをお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Tidal Enterprise Schedulerリリース5.3.1.x

- SQLデータベース2005-2008

- Oracle 10g-11g SQL*Plus

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

手順

データベースの耐障害性をオフにするには、次の手順を実行します。

1. SQL*PlusまたはSQL Server Management Studioからスケジューラデータベースにアクセスします。

2. 次のコマンドを実行します。

UPDATE sysval SET sysval_string = 'N' WHERE (sysval_id=21);

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems