内容

概要

背景説明

アクティブノードの交換

スタンバイノードの交換

オンプレミスサーバでHAを形成する手順

1.アクティブノード

2.スタンバイノード

3.アクティブノード

追加情報

概要

このドキュメントでは、ハイアベイラビリティ(HA)環境でSmart Software Manager(SSM)オンプレミスのアクティブノードまたはスタンバイノードを交換する方法について説明します。

背景説明

オンプレミスサーバの導入時には、スタンドアロンノードとして導入されます。二次展開として実装される概念はありません。これは、オンプレミスアプリケーションの開発方法によるものです。複数のコンテナが1つのエンティティに統合され、ユーザに対するエンドアプリケーションとしてホストされます。

ベストプラクティスは次のとおりです。

ノード

IP

参照値

A

x.x.x.a

10.106.43.11

B

x.x.x.b

10.106.43.13

仮想IP(VIP)

x.x.x.c

10.106.43.17

HAが統合され、適切であると仮定します。ノード「A - x.x.x.a」はアクティブノードで、ノード「B - x.x.x.b」はスタンバイモードで、仮想IP(VIP)は「x.x.x.c」になります。

最初は、図に示すように、無傷の場合の実際のHAステータスは正常です。

アクティブノードの交換

アクティブノードを置き換えるユーザを想定します。

このシナリオでは、スタンバイノードがアクティブノードの位置を引き継ぎ、ネットワークはVIP上で機能し続けます。

アクティブノードを次の手順で置き換えることができます。

1. 現在アクティブなノード（スタンバイノード）から有効なバックアップを作成します。

2. そのノードからオンプレミスコンソールを介してコマンドha_teardownを実行します。

3. 新しいオンプレミスサーバを導入し、バージョンが一致することを確認します。

4. その後、収集したバックアップをこの新しく構築されたノードに復元します。

5. その後、HAを最初から開始します。

スタンバイノードの交換

スタンバイノードを置き換えるユーザを想定します。

このシナリオでは、アクティブノードはそのまま残り、ネットワークはVIP上で機能し続けます。

ユーザはスタンバイノードを次の手順で置き換えることができます。

1. オンプレミスコンソールから、アクティブノードでコマンドha_teardownを実行します。

2. 新しいオンプレミスサーバを導入し、バージョンが一致することを確認します。

3. その後、HAを最初から開始します。

オンプレミスサーバでHAを形成する手順

HAを最初から形成する手順：

1.アクティブノード

1. オンプレミスコンソール。

2. ha_generatekeys <HAクラスタパスワード>。

2.スタンバイノード

1. ha_provision_standby。

2. アクティブノードのIPアドレスを入力してください：<x.x.x.a>。

3. アクティブノードのプライベートIPアドレスを入力してください：<デフォルト値のままにします>。

4. スタンバイノードのIPアドレスを入力します。<x.x.x.b>。

5. スタンバイノードのプライベートIPアドレスを入力します。<デフォルト値のままにします>。

6. HAクラスタパスワードの入力：<ha_generateで使用されるHAクラスタパスワード>。

3.アクティブノード

1. ha_deploy。

2. アクティブノードのIPアドレスを入力してください：<x.x.x.a>。

3. アクティブノードのプライベートIPアドレスを入力してください：<デフォルト値のままにします>。

4. スタンバイノードのIPアドレスを入力します。<x.x.x.b>。

5. スタンバイノードのプライベートIPアドレスを入力します。<デフォルト値のままにします>。

6. 仮想IPアドレスの入力：<x.x.x.c>。

7. HAクラスタパスワードの入力：<ha_generateで使用されるHAクラスタパスワード>。

追加情報

- SSM On-Premにはフェイルバック/フェールオーバーの概念はありません。これは、設計のプライマリモードもセカンダリモードも存在しないためです。

- ユーザは、ノードがアクティブな場合にのみha_teardownコマンドを実行できます。スタンバイノードの場合、システムは「Run the command on the active node first」というバナーをスローします。

- 段階的な展開手順については、インストールガイドの「VMへの手動インストール」のトピックを参照してください。

- これは、SSMオンプレミバージョン8-202201のインストールガイドのリンクです。

- 「SSM On-prem 8. x HA cluster」の詳細については、この記事を参照してください。

この使用例に関する問い合わせがまだ残っている場合は、サービスリクエスト(SR)をオープンして詳細なサポートを受けてください。