内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

回避策

関連情報

概要

このドキュメントでは、お客様が Oracle データベース ターゲットを使用して Tidal Enterprise Orchestrator（TEO）2.1.x から 2.2 にアップグレードする場合に生じる問題について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator 2.2以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

2.1.x TEOシステムから2.2 TEOシステムへのアップグレード後、ターゲットを確認し、情報を追加する必要があります。ただし、接続を試みるとターゲットにエラーが発生します。これは通常、ORA-12541エラーまたはポートに関連するエラーで発生します。この問題は、ターゲットが2.1.xで定義されている場合にのみ発生し、ターゲットが2.2で新しく定義されている場合には発生しません。

回避策

この問題には 2 つの回避策があります。

- ターゲットは削除して再作成できます。

- 接続文字列をData Source={DS};SID={SID};Port={PT};Unicode=trueに変更できます。

注：接続文字列を更新する際は、ポートが正しいことを確認してください。

ターゲットを保存できます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems