内容

概要

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、新しいライセンスファイルのインストール後にPrime InfrastructureサーバがOperations Centerモードに変更されたときに、Operation Centerモードから復帰するプロセスについて説明します。

問題

1.デバイスを管理するためのライセンス数が不足しているか、または新しい導入のために、新しいライセンスを購入してPrime Infrastructureサーバにインストールする必要があります。ただし、新しいライセンスがインストールされると、システムがCisco Prime InfrastructureからOperations Centerに変更され、以前のPrime Infrastructureデータが表示されなくなります。

ライセンスをインストールする前のログインページの表示は次のとおりです。

次に示すのは、その後の処理です。

解決方法

オペレーションセンターは、Prime Infrastructureの複数のインスタンスを管理するために使用されます。詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-6/user/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide_chapter_010101.htmlを参照してください。

クラスタ機能は、Prime InfrastructureライセンスをOperations Centerライセンスに変換します。このオプションは、ライセンスの残りの機能に影響を与えることなく、ライセンスファイルから分離できます。

ライセンスファイルを変更する手順：

1.既に存在するライセンスファイルのコピーを取ってください。

2.ライセンスファイルを編集し、FEATURE CLUSTERを検索します。

3.この機能に関連する完全な段落を削除します。この段落は引用符(")で終わります。

4.ライセンスファイルを保存します。

5.ライセンスファイルをインストールします。

サンプルライセンスファイルの例：

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID=TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

FEATURE CLUSTER cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> xxxxxxxxxxx </LicFileID><LicLineID>3</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx "

FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

変更されたライセンスファイルは次のようになります。

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID=TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx"

FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

ライセンスファイルを適用した後、Prime Infrastructureのログインページを開き、サーバがOperations Centerモードではなくなったことを確認してください。

関連情報

- Cisco Prime Infrastructureユーザガイド：https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-user-guide-list.html

- Cisco Prime Infrastructure管理者ガイド：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfratructure_3_7_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_AdminGuide_chapter_01.html

- Cisco Prime Infrastructureコマンドリファレンスガイド：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/command/reference/cli37.html

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems