内容

概要

背景説明

TACの分析と推奨事項

関連情報

概要

このドキュメントでは、ISR 2951でMACEが有効になっていないNetFlowデータとアプリケーションの統計情報が表示されない場合の解決方法について説明します。

背景説明

一部のデバイスでは、Netflowデータとアプリケーションの統計情報は表示されません。

以下に、いくつかの例を示します。

Product:Cisco 2951サービス統合型ルータG2バージョン：15.1(4)M4

シスコが推奨するISRデバイスのネットフロー設定方法を次に示します。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-0/user/guide/pi_ug/setup_monitor.html#77453

2900 ISRでAVC / MACEを有効にしようとすると、maceコマンドは使用できません。G2の設定に従います

TACの分析と推奨事項

ルータに適用する必要があるdatak9パッケージの評価ライセンス。現時点では使用されていません。

Index: 5        Feature: datak9                            Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 4  days

Period used: 0  minute  0  second

License Count: Non-Counted

License Priority: None

Store Index: 2

Store Name: Built-In License Storage

これを適用するには、次のコマンドを使用してエンドユーザライセンス契約書(EULA)に同意し、ブートレベルをdatak9に変更して、ルータをリロードします。

Router(config)# license accept end user agreement

Router(config)# license boot module c2900 technology-package datak9

datak9を有効にすると、フローを確認できます。

評価ライセンスを無期限にする方法>この機能に記載された期間が経過すると、自動的に無期限になります。

関連情報

- http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems