内容

はじめに

はじめに

CVG は、重要なソフトウェア修正を提供する「ローリング アップデート」という新しい機能を発表します。  ローリング アップデートにより、顧客が以前よりも迅速にバグ修正を使用できるようになります。  ローリング アップデートは、ソフトウェアの重要な障害や発生頻度の高い障害に対する修正の小さなバッチから構成されます。  ローリング アップデートはおよそ 3 週間ごとに提供され、現在のメンテナンス リリースの更新として、メンテナンス リリースの公開の間に提供されます。  メンテナンスリリースは、Prime Infrastructureリリースのバージョン番号の3番目の位置(2.2.x)で認識されます。

最初のローリング アップデートは Prime Infrastructure 2.2.2（メンテナンス リリース）を対象とし、ファイル名 pi222_Update_03-4.ubf で提供されます。  今後の 2.2.3 のリリースと混同しないでください（別のメンテナンス リリースです）。このローリング アップデートは、次のメンテナンス リリースを待つよりも早く修正を提供し、特定の障害に対してポイント パッチを個別に適用する必要がなくなります。  これまでポイント パッチを必要としていた障害は、今後はローリング アップデートに含まれる有力候補となります。

ローリング アップデートは、公開されたメンテナンス リリースの上にのみインストールする必要があります。  たとえば、pi222_Update_03-4.ubfは2.2または2.2.1にはインストールできません。2.2.2にのみインストールする必要があります。

Prime Infrastructure 2.2.2 の次のローリング アップデートは Update_04-x です。  Update_04 は累積されているので Update_03-4 からの修正が含まれ、Update_03-4 をインストールしていないユーザが遡って以前の更新をインストールしなくても、これらの修正のメリットを得られるようになります。

ローリング アップデートが入手可能であることは、Prime Infrastructure GUI の右上にある赤い丸の「Software Update is Available」バッジで示されます。Prime Infrastructure のソフトウェア アップデート ページと Cisco.com で、ローリング アップデートも重大な修正セクションに表示されます。  ローリング アップデートの詳細については、Cisco.com の「Prime Infrastructure ソフトウェアのダウンロード」ページに移動して、[Prime Infrastructure Patches] を選択し、ファイル名にカーソルを合わせて、ローリング アップデートの Read-me ファイルのリンクを参照してください。  ローリングアップデートは特定のメンテナンスリリース用です。ローリングアップデートは、書き込まれた特定のメンテナンスリリースとは異なるメンテナンスリリースにはインストールできません。