内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、新しいCisco Generation 2 Prime Infrastructureアプライアンス(CRA)ユニットの一部で発生する問題について説明し、Return Merchandise Authorization(RMA)の必要性を回避するために問題の回避策を提供します。

問題

新しいGeneration 2 Prime Infrastructureアプライアンスユニット(Cisco部品番号PI-UCS-APL-K9またはPI-UCS-APL-K9=)の一部では、障害が中程度に報告され、初回の電源投入時にオレンジの点灯LEDがします。

この問題には、Cisco FlexFlashと呼ばれる2つのオンボードフラッシュカードが含まれます。これらのカードは、特定の構成でブート用の小さなイメージ（32 GB未満）を保持するために使用されます。FlexFlashは通常、2枚の32 GBフラッシュカードで構成され、互いにミラーリングされます。2台がミラー解除されると、ユニットに中程度の障害が発生します。

注：この問題は現在、Cisco Bug ID CSCuv50800で追跡されています。

解決方法

この状況の検証と修正にCisco Integrated Management Controller(CIMC)を使用するには、次の手順を実行します。

1. CIMCにアクセスし、CIMCの[Overall Server Status]を確認します。

2. [Storage] > [Cisco FlexFlash] > [Virtual Drive Info]に移動し、[Virtual Drive Status]を確認します。

この場合、ステータスは[Degraded]と表示されます。物理ドライブにも異常が表示される場合があります。

3. [Controller Info] > [Configure Cards]に移動し、Redundant Array of Independent Disks(RAID)ミラーを設定します。

4. [モード]フィールドで、[ミラー]ラジオボタンをクリックします。[プライマリーカードの選択]フィールドで、ドロップダウンリストから[スロット1]を選択します。完了したら[保存]をクリックします。

5. 続行するには[Yes]をクリックします。

6. [Virtual Device Info] > [Sync Virtual Drive]に移動して、RAIDミラーを手動で同期します。

7. 次のプロンプトが表示されたら、[Yes]をクリックします。

8. 進行中の操作の状態を確認してください:

この場合、進行状況にSyncing(Manual)が表示されます。しばらくすると（最大2時間）、同期操作が完了し、すべてのステータスインジケータが緑色になります。