内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Cisco Prime Infrastructure で Cisco Application Visibility and Control（AVC）のデータが表示されない場合の問題点について説明します。

問題

通常、保証ライセンスが Cisco Prime Infrastructure にインストールされていないときにこの問題が発生します。Cisco Prime Infrastructure には、評価版のライフサイクル ライセンスと評価版の保証ライセンスが同梱されて出荷されています。永続的なライフサイクル ライセンスをインストールすると、評価版の保証ライセンスが削除され、AVC データを表示できなくなります。

解決方法

この問題を解決するには、永久保証ライセンスを購入してインストールします。