目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

バックアップ リポジトリとして PCD を使用して下さい

リカバリ リポジトリとして PCD を使用して下さい

アップグレードのためにリモート ファイルシステムとして PCD を使用して下さい

確認

トラブルシューティング

概要

アップグレード、バックアップと復元のようなタスクにリモート サーバー オプションを提供するためにこの資料に Prime Collaboration 配備（PCD）を使用する方法をようにセキュア ファイル転送プロトコル（SFTP） サーバ記述されています。

前提条件

要件

以下について十分に理解しておくことをお勧めします。

- Cisco Unified Communications Manager （CUCM）バージョン 11.5(1) または それ 以降

- PCD バージョン 11.6(2) または それ 以降

- ファイル・トランスファー クライアントはまた（Filezilla のような）推奨されます

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- CUCM バージョン 11.5SU6

- PCD バージョン 11.6(2)

- Filezilla

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

ディザスタ リカバリ システム（DR）は CUCM のすべてのサーバに、Cisco Unified Communications Manager 管理、またはあらゆるインスタント メッセージおよび存在ノードから呼び出すことができる完全なデータ バックアップおよびリストア機能をクラスタ化します提供します。 ディザスタ リカバリ システムは規則的にスケジュールされた自動かユーザ呼び出されたデータ バックアップを行うことを可能にします。

ディザスタ リカバリ システムはクラスタ レベルのバックアップを行います、つまりセントラルロケーションに CUCM クラスタのすべてのサーバのためのバックアップを集める意味し、物理記憶デバイスにバックアップデータをアーカイブしますことを。

データをネットワークのリモートデバイスにバックアップするために、設定される SFTP サーバがなければなりません。 Cisco は SFTP サーバプロダクトを使用することを可能にしますが PCD は Cisco Technical Assistance Center （TAC）によってサポートされる唯一の SFTP です。

設定

バックアップ リポジトリとして PCD を使用して下さい

ステップ 1.この情報の PCD サーバに Filezilla およびログインを開いて下さい:

- ホスト: PCD server> の <IP かホスト名

- ユーザ名： adminsftp

- パスワード： <Your PCD アプリケーション password>

- Port: 22

ステップ 2. /backup ディレクトリを選択し、開いて下さい。

ステップ 3.空ディレクトリ一覧を読む右クリックし、イメージに示すようにディレクトリを、『Create』 を選択 して下さいファイル リストを。

ステップ 4.新しいディレクトリ CUCM_BU を挙げ、『OK』 を選択 して下さい。

注: Linux 権限制限が原因で、新しいディレクトリの作成は可能性のある下ルート（」「/）ディレクトリ、あらゆるサブディレクトリーのディレクトリを代りに作成できますではないです。

ステップ 5 CUCM、新しいディザスタ リカバリ システム > バックアップ > バックアップ デバイス > Add への移動。

ステップ 6.イメージで表示される値を入力し、次に『SAVE』 を選択 して下さい。

- バックアップ デバイス名: PCD_SFTP

- ホスト名/IP アドレス: PCD server> の <IP かホスト名

- パス名: /backup/CUCM_BU

- ユーザ名： adminsftp

- パスワード： <Your PCD アプリケーション password>

ステップ 7.バックアップするべき移動は指定機能としてバックアップ デバイスとして > 手動バックアップ、PCD_SFTP を、UCM および CDR_CAR 両方選択し、『Start Backup』 を選択 します。

ステップ 8 バックアップが終了すれば、ファイル・トランスファー クライアントにナビゲートし、イメージに示すようにバックアップ ファイルを、確認できます。

リカバリ リポジトリとして PCD を使用して下さい

ステップ 1： CUCM で、ディザスタ リカバリ システム > 復元 > Restore ウィザードにナビゲートし、デバイスとして PCD_SFTP を選択し、『Next』 を選択 して下さい。

ステップ 2.から復元し、『Next』 を選択 したいと思うイメージに示すようにバックアップ ファイルを選択して下さい。

ステップ 3. UCM および CDR_CAR を選択し、次に『Next』 を選択 して下さい。

ステップ 4.戻し、『Restore』 を選択 したいと思うノードを選択して下さい。

アップグレードのためにリモート ファイルシステムとして PCD を使用して下さい

ステップ 1.この情報の PCD サーバに Filezilla およびログインを開いて下さい。

- ホスト: PCD server> の <IP かホスト名

- ユーザ名： adminsftp

- パスワード： <Your PCD アプリケーション password>

- Port: 22

ステップ 2. /upgrade ディレクトリにナビゲートし、それを開いて下さい。

ステップ 3.イメージに示すようにコンピュータから /upgrade ディレクトリにアップグレード ファイルを、コピーして下さい。

ステップ 4 CUCM で、移動は OS Administration > ソフトウェアアップグレード > インストール/アップグレードを統一しました。

ステップ 5.イメージで表示される値を入力し、次に『Next』 を選択 して下さい。

- 出典： リモート ファイルシステム

- ディレクトリ: /upgrade

- Server: PCD server> の <IP かホスト名

- ユーザ名： adminsftp

- ユーザパスワード: <Your PCD アプリケーション password>

- Transfer Protocol: SFTP

ステップ 6.加えたいと思うアップグレード ファイルを選択し『Next』 を選択 して下さい。

ステップ 7.アップグレードを要求に応じて続行して下さい。

確認

確認 手順は実際にコンフィギュレーションプロセスの一部です。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。