目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決策

概要

この資料にネットワーク稼働状況概要がブランクであるまたは globaladmin ユーザがロックアウトされる PCA の問題を解決する方法を記述されています。

ヨセフ Koglin によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

Cisco は PCA に PCA のナレッジおよび root アカウント ログインがあることを推奨します。

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報はあらゆる仕様 PCA バージョンと関連していません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

問題

ログイン TP PCA、ネットワーク稼働状況概要ブランクである時イメージに示すように。

解決策

PCA Command Line Interface （CLI）および使用ポート 26 へのルート ユーザとしてステップ 1.ログイン。

ステップ 2.は cd /opt/emms/emsam/conf/wapcontext/wap/datastore/emsam/xml/prefs/ と入力します。

ステップ 3. ommand ls を- l 実行して下さい。

注: globaladmin ユーザが次のステップに進むのを見るように確かめて下さい。

ステップ 4. comman mkdir /localdisk/tmp を実行して下さい。

ステップ 5.コマンド mv globaladmin /localdisk/tmp を実行して下さい。

ステップ 6. RIN コマンド ls - l。

注: globaladmin ユーザをそこにありません確認して下さい

ステップ 7. globaladmin ユーザおよび問題として再度ログインは現在解決されています。