内容

概要

背景説明

省略形

MoPのワークフロー

UltraMセットアップのリーフスイッチ

前提条件

スイッチ交換手順

概要

このドキュメントでは、Ultra-Mセットアップで障害のあるリーフスイッチ(Nexus 93180YC-EX)を交換するために必要な手順について説明します。

この手順は、ESCがCisco Prime Access Registrar(CPAR)を管理せず、CPARがOpenstackに導入されたVMに直接インストールされているNEWTONバージョンを使用するOpenstack環境に適用されます。

背景説明

Ultra-Mは、VNFの導入を簡素化するように設計された、パッケージ化および検証済みの仮想化モバイルパケットコアソリューションです。Ultra-Mセットアップの一部であるサーバは、次の3種類のスイッチに接続されます。

- Catalyst スイッチ

- リーフスイッチ

- スパインスイッチ

Ultra-Mセットアップのネットワークトポロジを図に示します。

注：ネットワークトポロジは単なる表現であり、スイッチ間の接続は若干異なる場合があり、導入するソリューションによって異なります。

このドキュメントは、Cisco Ultra-MセットアップおよびNexusスイッチに精通しているシスコの担当者を対象としています。

省略形

VNF

仮想ネットワーク機能

API

アプリケーションプログラミングインターフェイス

MOP

手続きの方法

DI

分散インスタンス

FTP

File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）の略。

SFTP

Secure File Transfer Protocol

BGP

ボーダーゲートウェイプロトコル

BFD

双方向転送検出

MoPのワークフロー

この図は、交換手順のワークフローの概要を示しています。

UltraMセットアップのリーフスイッチ

UltraMセットアップでは、リーフスイッチは次のネットワークを処理します。

- Openstack Network：テナント、内部API、ストレージネットワーク、ストレージ管理ネットワークを処理します。

- StarOS VNF Network:DIネットワークおよびサービスネットワークを処理します。

- アップリンクネットワーク：スパインスイッチへのアップリンク接続。

UltraMセットアップの各ラックには、リーフ・スイッチのペアがあります。リーフスイッチによって処理されるネットワークには、 ラックのリーフスイッチにより、ネットワークがリーフスイッチの交換の影響を受けないようにします。

前提条件

ステップ1：スイッチの交換に進む前に、リーフスイッチからFTP/SFTP経由でコンフィギュレーションファイルのバックアップを取ります。

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N93180-POD2-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.

admin@10.10.10.10's password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /root/backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 8588 8.4KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

ステップ2：スイッチで実行されている現在のソフトウェアバージョンを確認し、メモします。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

ステップ3：現在のライセンス権限を確認します。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

ステップ4：スイッチに接続されている物理ケーブルとポートステータスをメモします。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

ステップ5：ポートチャネル、BGPピア、およびBFDネイバーの現在のステータスを確認します。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

スイッチ交換手順

ステップ1：ラックに新しいスイッチを取り付け、記載されているようにケーブルをスイッチに接続します。スイッチのインストール手順は、次のリンクで確認できます。

『Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS Mode Hardware Installation Guide』

ステップ2：最初のIP設定を行い、管理IPアドレスを介してスイッチへのアクセスを有効にして、さらに設定を行います。初期IP設定を実行する手順は、次のリンクにあります。

スイッチのネットワークへの接続

ステップ3:Nexusスイッチのソフトウェアバージョンを確認し、所定のリンクに従って以前のソフトウェアバージョンにアップグレード/ダウングレードします。

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』

ステップ4：新しいNexusスイッチのライセンスレベルを確認し、古いライセンス設定に従っていることを確認します。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

ステップ5：設定のバックアップを新しいスイッチに転送します。

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

ステップ6：バックアップ設定をロードした後、スイッチをリロードします。

AL03-N93180-POD2-leaf1# reload

ステップ7：ポートの状態、ポートチャネル、BGPピア、およびBFDネイバーを確認します。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all