内容

概要

背景説明

省略形

MoPのワークフロー

UltraMセットアップのCatalystスイッチ

前提条件

スイッチ交換手順

概要

このドキュメントでは、Ultra-Mセットアップで障害のあるCatalystスイッチを交換するために必要な手順について説明します。

この手順は、ESCがCisco Prime Access Registrar(CPAR)を管理せず、CPARがOpenstackに導入されたVMに直接インストールされているNEWTONバージョンを使用するOpenstack環境に適用されます。

背景説明

Ultra-Mは、VNFの導入を簡素化するように設計された、パッケージ化および検証済みの仮想化モバイルパケットコアソリューションです。Ultra-Mセットアップの一部であるサーバは、次の3種類のスイッチに接続されます。

- Catalyst スイッチ

- リーフスイッチ

- スパインスイッチ

Ultra-Mセットアップのネットワークトポロジを図に示します。

注：ネットワークトポロジは単なる表現であり、スイッチ間の接続は若干異なる場合があり、導入するソリューションによって異なります。

このドキュメントは、Cisco Ultra-Mの設定とCatalystスイッチの動作に精通しているシスコの担当者を対象としています。

省略形

VNF

仮想ネットワーク機能

CAT

Catalyst スイッチ

MOP

手続きの方法

LAN

ローカルエリアネットワーク

FTP

File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）の略。

TFTP

トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）（Trivial File Transfer Protocol）＃とりびあるふぁいるてんそうぷろとこるTFTP＃

CIMC

Cisco Integrated Management Controller

MoPのワークフロー

この図は、交換手順のワークフローの概要を示しています。

UltraMセットアップのCatalystスイッチ

UltraMセットアップでは、CATスイッチは次の3つのネットワークを処理します。

- 管理ネットワーク：UCSサーバのCIMCポートとNexusスイッチの管理ポートを接続します。

- Openstack Provisioning Network：すべてのUCSサーバのLAN1ポートを接続します。

- 外部ネットワーク：ネクストホップスイッチに接続します。

UltraMセットアップの各ラックには、ラック内のデバイスに対して上記3つのネットワークを処理するCATスイッチが1つあります。ラックごとに1つのCATスイッチしかなく、CATスイッチに冗長性はありません。障害のあるCATスイッチの交換中に、CATスイッチによって処理されるネットワークに影響が及びます。ただし、これらのネットワークでは、どのサービスレベルトラフィックも伝送されないため、交換手順中にサービスに影響はありません。

前提条件

ステップ1：スイッチの交換を進める前に、CATスイッチからFTP/TFTP経由でコンフィギュレーションファイルのバックアップを取ります。

AL03-3850-POD2-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [al03-3850-pod2-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

ステップ2：スイッチで実行されている現在のソフトウェアバージョンを確認し、メモします。

AL03-3850-POD2-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

ステップ3：現在のライセンス権限を確認します。

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

ステップ4：スイッチに接続されている物理ケーブルとポートステータスをメモします。

AL03-3850-POD2-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to tools notconnect 105 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 Connected to tools connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

<snip>

スイッチ交換手順

ステップ1：ラックに新しいスイッチを取り付け、記載されているようにケーブルをスイッチに接続します。スイッチのインストール手順は、次のリンクで確認できます。

Catalyst 3850 スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

ステップ2: Express Setupを実行して、初期IP情報を入力します。この操作により、IPアドレスを介してスイッチにアクセスして詳細な設定が可能になります。Expressセットアップを実行する手順は、次のリンクを参照してください。

Catalyst 3850スイッチスタートアップガイド

ステップ3：次のリンクに従って、CATスイッチのソフトウェアバージョンを確認し、前のソフトウェアバージョンにアップグレード/ダウングレードします。

Catalyst 3850 シリーズ スイッチのアップグレード、管理、および回復の方法

ステップ4：新しいCATスイッチのライセンスレベルを確認し、古いライセンス設定に従っていることを確認します。

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

ステップ5：設定のバックアップを新しいスイッチに転送します。

AL03-3850-POD2-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

ステップ6：バックアップ設定がロードされたら、スイッチをリロードします。

AL03-3850-POD2-01#reload

ステップ7：スイッチが起動したら、ポートステータスを確認し、以前と同じであることを確認します。

AL03-3850-POD2-01#show int status