目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

マトリクス

関連情報

概要

この資料は推奨される Cisco Nexus オペレーティング システム（NX-OS）と共に Cisco Nexus Data Broker （NDB）のためのサポートされた ハードウェア および ソフトウェア必要条件を 3.0.0 記述したものです。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は NDB 2.0.0 〜 3.0.0 のために有効、3.0.0 現在で NDB で利用可能なすべてのハードウェア/ソフトウェア/コンフィギュレーションモードの含むように意図されている行列に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

NDB は従来の転送 方式に基づいてよりもむしろポリシーに基づいてトラフィックを転送するのにデータセンタ クラス スイッチを-メディア アクセス制御（MAC） アドレス切り替え利用します。 その結果、NDB がスイッチにプッシュする特別な構成が正しく機能するようにするための特定の構成が必要になります。 NDB がサポートする幅広い種類のスイッチの中でも、特定用途向け集積回路（ASIC）にはさまざまな種類があります。 このため、解決済みの問題や機能に応じて、ソフトウェアの推奨バージョンや最小バージョンが異なる場合があります。

マトリクス

Nexus スイッチ

モデル

実装

タイプ

最小

NX-OS バージョン 1

推奨される NX-OS バージョン 1

OpenFlow

エージェント

最小 NDB

バージョン

30xx/31xx^2

OpenFlow

6.0(2)U6(x)

6.0(2)U6(3)

1.1.5

2.0.0

30xx/31xx^2

OpenFlow

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

2.1.0 または 2.1.3

2.2.0

30xx

NXAPI

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

31xx^2

NXAPI

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

該当なし

2.2.0

3164

OpenFlow

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

3164

NXAPI

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

該当なし

2.2.0

32xx

OpenFlow

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I3(1)

2.1.3

3.0.0

32xx

NXAPI

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I3(1)

該当なし

3.0.0

35xx

OpenFlow

6.0(2)A6(x)

6.0(2)A6(5a)

1.1.5

2.0.0

35xx

NXAPI

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

93xx

OpenFlow

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I4(6)

2.1.0 または 2.1.3

2.2.0

93xx

NXAPI

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I4(6)

該当なし

2.1.0

95xx

OpenFlow

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

95xx

NXAPI

7.0(3)I1(2)

7.0(3)I2(2a)

該当なし

2.1.0

1 最小/推奨バージョンは NDB のインストールにのみ適用され、一般的な NX-OS スイッチの使用に関しては適用されません。

2 30xx/31xx は、別に記載されている Nexus 3164 を除くすべての Nexus 30xx または Nexus 31xx スイッチを指します。

関連情報

- NDB 設定ガイド

- NDB クイックスタート ガイド

- NDB ソフトウェアのダウンロード ページ

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems