目次

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

ネットワーク図

CGR1000 の CGM-SRV モジュールのインストール

CGM-SRV モジュールで計算イメージをインストールして下さい

インターフェイスを、DHCP および NAT 設定して下さい

確認

トラブルシューティング

概要

この資料に IOx によって接続されるグリッド モジュール（CGM）と併用するため Connected Grid ルータ（CGR） 1000 シリーズ プラットフォーム デバイスを設定する方法を-システム サーバ（SRV）モジュール記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ルーティング

- スイッチング

- ネットワーク アドレス変換（NAT）

- 仮想化概念を理解して下さい

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- CGR1120

- 少なくとも 15.6-3 （CGR1000） -universalk9-bundle.SSA.156-3.M2 を実行します

- 自由なモジュールスロット

- Gi2/1 の IP アドレス

- 設定されるセキュア シェル（SSH）

- CGM-SRV-XX モジュール

背景説明

CGR1000 プラットフォームの IOx アプリケーションか仮想マシンを実行したいと思うとき CGM-SRV 計算モジュールを使用できます。 マルチコア x86 CPU、メモリおよびストレージが含まれている CGM-SRV モジュールは実際に小さいサーバです。 CGR1120 および CGR1240 は両方 IOx 機能を追加するこれらのモジュールの 1 つがある場合があります。

書く時、表に示すように利用可能 な 2 つの型があります:

ストックは保存しますユニット（SKU）を

ソリッド ステート ドライブ（SSD）

RAM

CPU

CGM-SRV-64

64GB （使用可能な 50GB）

4GB

4 コア 800Mhz

CGM-SRV-128

128GB （使用可能な 100GB）

4GB

4 コア 800Mhz

各モジュールはまたストレージおよび自身の外部ギガビット イーサネットインターフェイスのための 2 つの USBポートを備えています。

他のどの IOx 可能なデバイスと同様に、モジュールは IOx アプリケーションの異なる型をホストできます CGM-SRV モジュールの大きいキャパシティが原因で、また（たとえば Ubuntu か CentOS）イメージに示すように申し分なく設定された Windows か標準 Linux distro を実行できます。

設定

ネットワーク図

CGM-SRV モジュールにゲストに Cisco IOS ® の方の 3 つのネットワーク インターフェイス、2 つの内部 インターフェースおよび CGM-SRV モジュールで動作する専用接続のための 1 外部があります。

使用されるインターフェイスは表に示すようにあります:

名前

場所

に接続します

マークし直して下さい

Gi<slot>/1

Cisco IOS ® に内部

（Cisco アプリケーションのホスト フレームワーク（CAF））を実行する CGM-SRV ホスト OS

ホスト OS の eth_mgmt インターフェイス

Gi<slot>/2

Cisco IOS ® に内部

CGM-SRV ゲスト VM （IOx アプリケーション）

ホストの svcbr_0 OS > dpbr_0

eth0

モジュールの外部

CGM-SRV ゲスト VM （IOx アプリケーション）

ホストの svcbr_1 OS > dpbr_1

すべてがどのようにの相互接続されるかダイアグラムはイメージに示すようにあります:

CGR1000 の CGM-SRV モジュールのインストール

CGR1000 の CGM-SRV を設定するために、CGR1120 のモジュールの挿入から開始する必要があります。 これはデバイスをオフラインにする必要なしで次の通りすることができます:

ステップ 1. CGM-SRV モジュールをインストールしたいと思うモジュールポートをシャットダウンして下さい:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#hw-module poweroff 4

呼び出します。 スロット 4.で物理的に モジュールを挿入できます。 モジュールが挿入されたら、モジュールスロットに動力を与えることができます:

KJK_CGR1120_20(config)#no hw-module poweroff 4

ステップ 3 次のとおりであるとそれが期待すると同時にモジュールが認識されるかどうか確認しよう:

KJK_CGR1120_20#sh module 4

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

4    1      CGR1000 Server Module 64GB Disk     CGM-SRV-64         ok

Mod  Hw     Serial-Num             Last reload reason

---  -----  ---------------------  ------------------------------------

4    1.0    FOCXXXXXXXX

出力をここに見てわかるようにモジュールは認識され、スロット 4.で用意します。 すべてを設定し始めて現在準備ができています。

CGM-SRV モジュールで計算イメージをインストールして下さい

次 の ステップはモジュールでホスト Operating System （OS） イメージをロードすることです。 これのためのイメージはからダウンロードすることができます: https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284174271&softwareid=286312260

Cisco Connection Online （CCO）からイメージをダウンロードした後、CGR1000 へのアップロード/ダウンロードそれ:

KJK_CGR1120_20#copy scp://jedepuyd@10.X.X.X/cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA flash:

Destination filename [cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA]?

Password:

Sending file modes: C0644 69765564 cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA

...

69765564 bytes copied in 1367.560 secs (51015 bytes/sec)

イメージが CGR1000 で利用できれば、CGM-SRV モジュールでそれをインストールできます:

KJK_CGR1120_20#server-module 4 install flash:cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA

Operation requires module reload, do you want to continue? [yes]: yes

Installing image: /cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA ......................... Done!

設定 インターフェイス、DHCP および NAT

前述のように、2 つの内部 インターフェース IOS ® が on Cisco あります CGM-SRV と接続する。 スロット 4 でモジュールを挿入したので、これらのインターフェイスは指名されます: Gi4/1 および Gi4/2。 NAT を使用するとき、これらのインターフェイスの IP アドレスはただ内部で使用されます。

CGM-SRV で動作するホスト OS 間の接続のための Gi4/1 を、と Cisco IOS ® 設定して下さい:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#int gi4/1

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip addr 192.168.100.1 255.255.255.0

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat inside

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip virtual-reassembly in

KJK_CGR1120_20(config-if)#duplex auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#speed auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable

KJK_CGR1120_20(config-if)#no shut

KJK_CGR1120_20(config-if)#exit

Gi4/2 を設定して下さい; CGM-SRV で動作するゲストと Cisco IOS ® 間の接続のため:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#int gi4/2

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip addr 192.168.101.1 255.255.255.0

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat inside

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip virtual-reassembly in

KJK_CGR1120_20(config-if)#duplex auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#speed auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable

KJK_CGR1120_20(config-if)#no shut

KJK_CGR1120_20(config-if)#exit

NAT 外部として CGR1000 にアクセスを可能にするインターフェイス IOS ® 側を on Cisco 設定して下さい:

KJK_CGR1120_20(config)#int gi2/1

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat outside

ホスト OS およびゲストのための DHCP を設定して下さい:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_host_pool

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit

KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_guest_pool

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.101.1 255.255.255.0

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.101.1

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit

DHCP を有効に した後、CGM-SRV モジュールのホスト OS が IP を取るようにする必要があります。 この段階では、最も容易のモジュールを再起動することです:

KJK_CGR1120_20#hw-module reload 4

Module 4 is being reloaded with reason()...

モジュールがオンラインなら、どの IP アドレスがそれに与えられたかチェックできます:

KJK_CGR1120_20#sh ip dhcp bind

Bindings from all pools not associated with Virtual Routing and Forwarding (VRF):

IP address          Client-ID/       Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.100.3       0100.800f.1170.00       Infinite                Automatic

次のコンフィギュレーションのステップはこれらのポート モジュールのホスト OS の IP に前方 NAT 設定の他を終了することであり、:

- モジュールの 2222 - > 22 - >: ホスト OS への SSH アクセス

- 8443 - > CAF （地域管理者および IOxclient API アクセス）

- 5900 - > VNC （Windows VM のための GUI へのアクセス）

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#ip access-list standard IOX_NAT

KJK_CGR1120_20(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255

KJK_CGR1120_20(config-std-nacl)#exit

KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source list IOX_NAT interface Gi2/1 overload

KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 8443 interface Gi2/1 8443

KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 22 interface Gi2/1 2222

KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 5900 interface Gi2/1 5900

地域管理者およびホスト OS コンソールにアクセスできるために 1 つの最後のステップが必要となります。

特権 15 のユーザを追加して下さい:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#username admin privilege 14 password cisco

この時点で、設定は完了した、IOx のために CGM-SRV モジュールを確認し、使用できるはずです。

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

Cisco IOS ® から、IOx がこれらのコマンドで正しく設定されるかどうか確認できます:

KJK_CGR1120_20#sh IOx host list detail

IOx Server is running. Process ID: 325

Count of hosts registered: 1

Host registered:

===============

IOx Server Address: FE80::2A6F:7FFF:FE0D:844A; Port: 22222

Link Local Address of Host: FE80::280:FFF:FE11:7000

IPV4 Address of Host:       192.168.100.3

IPV6 Address of Host:       fe80::280:fff:fe11:7000

Client Version:             0.4

Session ID:                 4

OS Nodename:                CGM-SRV-64-4

Host Hardware Vendor:       Cisco Systems, Inc.

Host Hardware Version:      1.0

Host Card Type:             not implemented

Host OS Version:            1.2.5.1

OS status:                  RUNNING

Percentage of SSD

Lifetime remaining:         100

USB Power Consumption (mA): 0

Interface Hardware Vendor:  None

Interface Hardware Version: None

Interface Card Type:        None

上の設定が正常であるかどうか確認するもう一つの方法は、地域管理者にブラウザと接続することです。 NAT を設定したので、地域管理者は CGR1000>:8443 の https:// <outside IP でアクセス可能である必要があります。

すべてがうまくいいた場合、イメージに示すように地域管理者ログインプロンプトが表示されられますはずです:

イメージに示すようにアクセス地域管理者先に作成した特権 15 ユーザとのログインでき、:

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

CAF をや CGM-SRV モジュールで動作するホスト os を解決するために、これらのコマンドの使用のコンソールにアクセスできます:

の資格情報の使用のホスト OS に IOS ® 先に特権 15 ユーザー定義 on Cisco ログインできます:

KJK_CGR1120_20#server-module 4 console

Escape sequence: ctrl-shift-^ x, then disconnect command

MontaVista Carrier Grade Express Linux 2.0.0 CGM-SRV-64-4 /dev/console

CGM-SRV-64-4 login: admin

Cisco IOS ® user password:

CGM-SRV-64-4:~#

CAF および地域管理者のステータスをチェックするため:

CGM-SRV-64-4:~# monit summary

Cannot translate 'CGM-SRV-64-4' to FQDN name -- Temporary failure in name resolution

The Monit daemon 5.14 uptime: 2h 14m

Process dmo                       Running

File product_id                  Accessible

File hwid                         Accessible

File netifup                     Accessible

Process caf                       Running

File cgroup                       Not monitored

System x86-generic-64             Running

CAF のためのログは /var/log/caf.log で見つけることができます。