内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco IOx の APP コンソール アクセスを設定する方法について説明します。ゲスト OS（GOS）にパスワードなしでアクセスするには、Cisco IOx Local Manager ですでに提供されているキーに、アプリケーションコンソール アクセスを設定する必要があります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- IOxをインストールする必要があります。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/software/configuration/guide/IR800config/guest-os.html

- インストール済みAPP、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/software/guides/iox/fog-director/reference-guide/1-2-0/fog_director_ref_guide/apps_page.html#78926

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- IOx Local Manager

- Windown クライアント PC

- putty.exe

- puttygen.exe

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

1. APP管理の管理ページで、[管理]をクリックします。

2. [Tab App-info]をクリックします。

3. pvtキー用の.pemファイルをクリックし、ブラウザに表示します。

4. 秘密キーの内容をコピーし、クライアント PC のデスクトップに txt ファイルとして保存します。

5. puttygen.exeを実行し、ダウンロードしたキーをインポートし、[コンバージョンとインポート]に移動します。

ファイルをインポートしたら、.ppk という拡張子を付けて秘密キーを保存する必要があります。

putty.exe をすぐに開いて、接続を確立します。生成したばかりのputty.exe秘密キーを示す必要があります。

appconsole ユーザを使用します。

以前に IoX GOS 用に設定したポート番号を使用します。

これで、コンソールにログインできるようになります。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

GOS がインストールされているルータでこのコマンドを実行します。

#sh ip nat translations

IR829GW_SJ_desk#sh ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

tcp 192.0.2.1:2222  192.0.6.1:22        203.0.113.1:57551    203.0.113.1:57551

tcp 192.0.2.1:2222  192.0.6.1:22        ---                ---

tcp 192.0.2.1:8443  192.0.6.1:8443      ---                ---

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

クライアント側からトラブルシューティングを開始するため、putty.exe を右クリックし、イベント ログを表示します。

エラーをチェックするには、IOx Local Manager から auth.log をダウンロードします。ログは、IOx Local Manager の [System Info] ページの [Logs] セクションにあります。

Mar 10 13:24:32 IR829GW_SJ_desk-GOS-1 sshd[26112]:

Accepted publickey for appconsole from 203.0.113.1 port 57551 ssh2:

RSA SHA256:MLSv45EJfxmhd66dkZG94ZKULTaCh5DpXYsSyLyjA8k

Mar 10 13:24:32 IR829GW_SJ_desk-GOS-1 sshd[26112]:

pam_unix(sshd:session): session opened for user appconsole by (uid=0)