内容

はじめに

プロビジョニングモード

CLIからの検証

IW 9165のLEDパターン（プロビジョニングモード）

IW 9167のLEDパターン（プロビジョニングモード）

デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットする

はじめに

このドキュメントでは、アクセスポイントをIoT ODにオンボーディングする際の、産業用ワイヤレスアクセスポイント(AP)のプロビジョニングモードについて説明します。

プロビジョニングモード

プロビジョニングモード(Provisioning Mode)は、APがDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)を使用してネットワーク設定を要求し、IoT Operations Dashboard(IoT OD)に接続しようとする機能です。

ネットワーク接続が存在する場合、APはIoT ODに接続します。ネットワークに接続できない場合は、GUIまたはCLIを使用してAPをローカルに設定し、コンソールポートまたはSSHを使用してアクセスできます。

アクセスポイントに設定なしで電源を入れると、プロビジョニングモード（暫定モード）にデフォルト設定され、接続が成功した場合は、IoT ODからアクセスポイントに初期設定が送信されます。デバイスがプロビジョニングモードの場合、DHCPを使用してIoT ODへの接続を試みます。成功した場合は、IoT ODを使用してAPを設定できます。それ以外の場合は、192.168.0.10/24を使用してアクセスすることにより、オフラインモードでAPを設定できます。

デバイスがプロビジョニングモードであるかどうかを確認するには、フォールバックIP 192.168.b.c/48を介してデバイスにログインします。5.a.b.c形式の無線メッシュIDは、デバイスにアクセスするためのb & c値を提供します。

IoT ODダッシュボードへの通信が成功すると、次に示すように、APからステータスが「Connected」と表示されます。

DHCPサーバは、DHCP IP、デフォルトゲートウェイ、およびDNSサーバIPを割り当てます。APが米国にある場合は、USクラスタ(us.ciscoiot.com)に接続されます。

APがヨーロッパにある場合、それらはEUクラスタeu.ciscoiot.comに接続されています。

IoT ODダッシュボードへのネットワーク接続が失敗した場合、ステータスはDisconnectedと表示されます。APからdevice.ciscoiot.comまたはus.ciscoiot.comへのポート443での通信がファイアウォールでブロックされていることを確認します。ローカルIP、ゲートウェイ、およびDNSサーバIPはローカルで更新でき、無線をリブートして「プロビジョニングモード」に戻し、IoT ODに接続しているかどうかを検証します。

CLIからの検証

デバイスがプロビジョニングモードであるかどうかを確認するには、showコマンドを使用します。

Lab-Device# show iotod-iw status

IOTOD IW mode: Provisioning

Status: Connected

IW 9165のLEDパターン（プロビジョニングモード）

IW 9167のLEDパターン（プロビジョニングモード）

デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットする

CLIから、デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットできます

Lab-device#configure factory reset config

WARNING: "configure factory reset config" will clear config and reboot.

Do you want to proceed? (y/n)

CLIコマンドでyを入力してデバイスリセットプロセスを開始するか、またはnを入力してプロセスを中断します。

DHCPサーバは、プロビジョニングモードを使用するシナリオでのみ使用されます。通常の運用では、固定IPアドレスを割り当てる必要があります。