内容

はじめに

前提条件

ユーザー・インタフェースのプリファレンスの設定

パスワード難読化

ユーザーアクセス

はじめに

このドキュメントでは、Field Network Director(FND)によって管理されるデバイスのパスワード難読化を設定するために必要な手順について説明します。

前提条件

この機能は、バージョン4.9.1（またはそれ以降）からのみ適用できます。

ユーザー・インタフェースのプリファレンスの設定

デバイスがFNDにオンボーディングされると、デバイスのクレデンシャルがGUIアクセス権を持つすべてのユーザに表示されます。ネットワーク管理者は、この可視性を制限したいと考えています。

管理者は、環境設定を定義して、ユーザインターフェイスをカスタマイズできます。環境設定オプションは、UIの右上隅にあります。

パスワード難読化

Show Device Passwordオプションは、rootユーザと、Manage Device Credentials権限を持つユーザだけが使用できます。他のユーザの場合、このオプションは使用できません。

デフォルトでは、このオプションは選択されていません。Show Device Passwordチェックボックスにチェックマークを入れて、Applyをクリックし、Device DetailsページのConfig Propertiesタブでデバイスのクレデンシャルを表示します。

ユーザーアクセス

rootユーザーは、プリファレンスを変更できます。

Manage Device Credentials権限を持つユーザは、show device passwordオプションを含むようにプリファレンスを変更できます。

デフォルトでは、このフィールドのプリファレンス(show device password)は無効になっています。

オプションshow device passwordがrootユーザまたはManage Device Credentials権限を持つユーザによって選択されている場合。