内容

概要

このドキュメントでは、Cisco DNA Center 2.3.5.xでUpgrade Readiness検証を実行する方法について説明します。

バックグラウンド

Cisco DNA Center 2.3.5.x以前は、クラスタのアップグレード準備状態を評価するためにAURAツールが使用されていました。2.3.5.xでRestricted Shellが完全に実装され、AURAアップグレードチェックのほとんどがCisco DNA Centerで実装されるようになりました。このドキュメントでは、クラスタのアップグレードの準備状態を確認する手順について説明します。

アップグレード準備の実行方法

アップグレードの準備状況は、「システムの状態」ページに表示される複数の新しい検証ツールの一部です。

1. Cisco DNA CenterのGUIのハンバーガーメニューから、System > System Healthの順にクリックします。

2. [システムの正常性]ページの右上隅にある[ツール]をクリックし、[検証ツール]を選択します。

3.検証ツールを初めて実行する場合は、 「新しい検証の実行」をクリックしてからステップ5に進みます。

4.過去に検証を実行した場合は、「追加」をクリックします。

5. 「新規検証実行」ページで、名前を入力し、「アップグレード準備ステータス」ボックスをチェックして、「実行」をクリックします。

6.検証の実行は通常1分で終了します。ブラウザを更新して、最新のステータスを表示します。ここで、完了した検証の実行が表示されます。

7.ステータス列は、エラー、警告またはその他の情報があるかどうかを示します。View Statusをクリックします。

8.各検証テストのステータスが「information」の場合は、クラスタのアップグレードに進んでください。エラーがある場合は、アップグレードを実行する前にそれらを修正してください。このレポートは、右上隅の[エクスポート]をクリックするとエクスポートできます。レポートはPDFファイルとしてダウンロードされ、必要に応じてTACで確認できます。