内容

概要

背景説明

イベントベースの同期をスキップする

概要

このドキュメントでは、Cisco DNA Center Inventoryでイベントベースの同期をスキップする手順について説明します。

背景説明

Cisco DNA Centerソフトウェアバージョン2.3.3.x以降を使用することを推奨します。

イベントベースの同期をスキップする

Cisco DNA Center(DNAC)によって管理されているネットワークデバイスのアクセスポートがフラップしたり、アクセスポイント(AP)が参加/参加を解除したりするたびに、そのネットワークデバイスの内部同期がインベントリからトリガーされます。デバイスが継続的な「同期」状態になり、「管理」状態になることはほとんどないことに気付きます。Cisco DNACでは、ネットワークデバイスで発生する変更に関する情報や保証データベースの更新情報を更新する必要があるため、これはCisco DNACで想定される動作です。

フラップが発生する原因を常に突き止め、発生源でこの問題を修正する必要があります。

ただし、継続的な同期状態が原因で、一部の操作を実行できない場合や、データが不完全であることを保証する場合があります。

回避策として、Cisco DNACインベントリでネットワークデバイスにタグを付けることができます。これにより、Cisco DNACは、このデバイスがイベントベースの同期からスキップされるタグが付いていることを認識できます。

1.まず、タグを作成します。タグ名は次の条件を満たしている必要があります INV_EVENT_SYNC_DISABLED  を参照。

「タグ」オプションの「新しいタグの作成」を選択します

特定のタグ名を追加します。このタグに対してデバイス固有のフィルタを指定できます。

2.選択したデバイスにタグを接続し、 Apply  図に示すように。

「タグ」オプションを選択し、新しく作成したタグを選択して「適用」をクリックします

タグが正常に適用されると、インベントリに適用されたタグが表示されます