概要

CSPC Collection Platformソフトウェアの概要

インストールおよび設定

OVAのインストール

ESXiパッチインストール

CSR1000V NAT OVAのインストール

CSR1000vのアップグレード

CIMCパッチインストール

NOS設定者

概要

このガイドでは、CSPCサーバのインストールおよび設定方法について説明します。アプリケーションを使用するには、『CSPCユーザガイド』を参照してください。

プログラムのアップデートと重要な注意事項については、CSPCリリースノートとREADMEドキュメントを参照してください。

CSPC Collection Platformソフトウェアの概要

Cisco Common Service Platform Collector(CSPC)は、SNMPベースのツールで、ネットワークにインストールされているシスコデバイスの情報を検出して収集します。CSPCソフトウェアは、お客様のデバイスデータのさまざまな側面を収集するための広範な収集メカニズムを提供します。コレクタによって収集された情報は、Smart Net Total Care、パートナーサポートサービス、ビジネスクリティカルなサービスなど、シスコの複数のサービスで使用されます。このデータを使用して、インベントリレポート、製品アラート、設定のベストプラクティス、テクニカルサービスの適用範囲、ライフサイクル情報、およびハードウェアとオペレーティングシステム(OS)ソフトウェアの両方に関するその他の多くの詳細なレポートと分析が提供されます。

このガイドの対象者

このガイドは、ネットワーク管理者およびセキュリティ管理者とシスコネットワークエンジニア、ならびに新規ユーザを対象に作成されています。

CSPCをインストールするには、マシンの管理者権限が必要です。

インストールおよび設定

CSPCサーバイメージには、サーバソフトウェア、データベース、および必要なすべてのツールで構成されるプリロードされたアプリケーションが付属しています。

OVAのインストール

このセクションでは、さまざまなインストール段階での詳細なインストール手順について説明します

前提条件

CSPCソフトウェアの導入、インストール、および設定を中断せずに行うには、次の準備を行います。

- ダウンロードセンターのxxx.ovaファイル

- CSPC静的IPアドレス、デフォルトゲートウェイIPアドレス、およびサブネットマスクの使用。これは、DHCPが有効になっていない場合にのみ推奨されます。

CSPC OVAの導入

このセクションでは、VMWare vSphere Clientを使用してCSPC OVAを導入する手順について説明します。

1. vSphereクライアントが使用可能なWebサーバまたはローカルファイルシステムにxxx.ovaファイルを取得します

2. vSphereクライアントを起動し、OVAファイルを展開する権限を持つクレデンシャルを使用してログインします

3. vSphereクライアントを使用して、CSPC仮想マシンを管理するESXiホストまたはIPアドレスを選択します

4. vSphereクライアントを使用し、[File]メニューを選択してから、[File]メニューに表示される[Deploy OVF Template...] メニュー項目を選択します。

5. 導入するOVFファイルを選択する方法は2つあります。

- Webブラウザを使用して、ローカルまたはリモートWebサーバにあるOVFファイルを選択します。このオプションを使用する場合は、ファイルxxx.ovaのURLを入力し、Nextをクリックします。

- ファイルエクスプローラを使用して、ローカルにあるOVFファイルを選択します。このオプションを使用する場合は、[Browse...] をクリックし、ファイルエクスプローラでファイルxxx.ovaを探し、[Next] をクリックします。

注：以下の画面はすべて説明用であり、実際の画面ではありません。

6. URLを参照して選択し、[Next] をクリックして続行します。

7. Next をクリックして続けます。

8. [Accept] をクリックして、エンドユーザ契約を確認します。

9. 仮想マシンを保存する適切なストレージを選択し、[Next] をクリックして続行します。

10. 必要な設定を選択し、Nextをクリックします。

11. Next をクリックして続けます。

12. ネットワークの使用状況をマップし、[Next] をクリックします。

13. [Poweron after deployment] を選択し、[Finish] をクリックします。

[Deployment progress]画面が表示されます。導入が完了するのを待ちます。

CSPC OVAのインストールが成功したら、IPアドレスを設定する必要があります。

1. 新しくインストールされたCSPC OVAをクリックします。

パスワードの入力を求められます。最初にパスワードを入力し、パスワードを確認します。
注：以下の画面はすべて説明用であり、実際の画面ではありません。
パスワードを入力すると、メニューまたはコマンドシェルプロンプトからIPを設定できるようになります。

IPアドレスの設定に使用する方法に関係なく、管理シェルに接続してcollectorloginユーザとrootユーザを初期化してください。

2. いずれかのオプションを選択します。

IPv4アドレスの設定

1. IPv4アドレスを設定するには、1を選択します。

2. 表示されたオプションのいずれかを選択します。

- IPアドレスを自動的に取得するには、1を選択します。

- 2を選択して、IPアドレスを手動で入力します。

- 3を選択して、メインメニューに戻ります。

IPv6アドレスの設定

1. IPv6アドレスを設定するには、2を選択します。

2. 表示されたオプションのいずれかを選択します。

- IPアドレスを自動的に取得するには、1を選択します。

- 2を選択して、IPアドレスを手動で入力します。

- 3を選択して、メインメニューに戻ります。

シェルでのIPアドレスの直接設定

1. 3を選択して、コマンドライン（シェル）を表示します。
注：IPを設定できるのはadminユーザだけです。IPを設定する前に、adminユーザとして切り替えてください。

2. コマンドConf ip -v4 eth0またはConf ip -v6 eth0を入力し、図に示すようにIPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを入力します。

3. IPアドレスの設定を確認します。

# show ip

既定のアカウントを有効にする

パスワードを最初に設定またはリセットするには、次のコマンドを使用します。

1. Linuxユーザログイン「collectorlogin:」を有効にします。

# pwdreset collectorlogin 90

これにより、ユーザ名「collectorlogin」のパスワードが生成されます。

2. Linuxルートログインを有効にします。

# pwdreset root 90

これにより、ユーザ名「root」のパスワードが生成されます。

3. ルートに接続するには、最初にcollectorloginプロンプトに接続してから、コマンドsu rootを使用します。

$ su root
注：collectorloginとrootの両方のパスワードを安全でアクセス可能な場所に保存してください。

rootに直接接続することはできません。ユーザrootに直接接続しようとすると、そのアカウントがロックされます。

注：これで、SSHを使用するか、またはブラウザのアドレスを使用してサーバに接続できます

https://<コレクタのIPアドレス>:8001

adminシェルには追加のコマンドがあります。これらを表示するには、次の手順を実行します。

# ?

ESXiパッチインストール

前提条件

- アップグレードに進む前に、すべての仮想マシンの電源がオフになっていることを確認してください。

- ESXi 5.xからESXi 6.xにアップグレードすると、古い5.xライセンスキーが削除され、ESXiのVMに6.xライセンスキーを追加する必要があります。

ESXi 6.0のアップグレード

1. コレクタアプライアンスにadminとしてログインします。

2. ESXIの更新を確認するには、次のコマンドを実行します。

#check update esxi

3. ESXIパッチをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。

#download jeos-100.0.6-0-lnx64

4. ダウンロードステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。

#show download

5. パッチが/opt/LCM/tmpにダウンロードされたら、パッチを解凍し、Read_me_ESXI_6.0U3_and_6.0_patch_build_9313334.docxの指示に従います

CSR1000V NAT OVAのインストール

前提条件

CSRVの導入を開始する前に、次に示すすべてのものが必要です。

- ESXIログインIPおよびクレデンシャル。

- 既存のNATルータ/Pfsense VMログインIPとクレデンシャル。

- 置き換えが必要な古いNATルータVM上のNATルールおよびその他のカスタマイズされた設定のコピー。

- ESXIに接続するためのVSphereクライアント。

- CSR1000V CSPC NAT OVAは、ローカルまたはネットワーク上で導入できます。OVAのデフォルトのクレデンシャル。

このセクションでは、VMWare vSphere Clientを使用してCSR1000V CSPC NAT OVAを導入する手順について説明します。

1. vSphereクライアントが使用可能なWebサーバまたはローカルファイルシステムにxxx.ovaファイルを取得します

2. vSphereクライアントを起動し、OVAファイルを展開する権限を持つクレデンシャルを使用してログインします

3. vSphereクライアントを使用して、NAT仮想マシンを管理するESXiホストまたはIPアドレスを選択します

4. vSphereクライアントを使用し、[File]メニューを選択してから、[File]メニューに表示される[Deploy OVF Template...] メニュー項目を選択します。

5. ファイルエクスプローラを使用して、ローカルにあるOVAファイルを選択します。このオプションを使用する場合は、Browse...をクリックし、ファイルエクスプローラでファイルxxx.ovaを探し、Nextをクリックします。

6. URLを参照して選択し、[Next] をクリックして続行します

7. Nextをクリックして次に進みます

8. 仮想マシンを保存する適切なストレージを選択し、[Next] をクリックして続行します

9. Nextをクリックして次に進みます

10. ネットワークの使用状況をマップし、[Next] をクリックします。

11. [Poweron after deployment] を選択し、[Finish] をクリックします

12. 展開が完了しました。[Close] をクリックします。

OVAのインストールが成功したら、CSR1000V CSPC NAT OVAを設定する必要があります。

CSR1000V CSPC NAT OVAを設定するには、次の手順を実行します。

1. 古いPfsenseのスナップショットを作成し、古いPfsense VMの電源をオフにします。

2. 新しいCSR1000V VMを右クリックし、[Open Console] を選択します。ルータが起動して稼働したら、Enterキーを押します。ルータのコンソールモードに移動します。

3. ルータコンソールモードで、enと入力し、Enterキーを押して、デフォルトパスワードXXxxXXを入力します（デフォルトパスワードについては、CSPCサポートにお問い合わせください）。

4. conf tと入力すると、ルータのconfigure terminalモードに移動します。

5. int gi1と入力し、wanインターフェイスコンフィギュレーションモードに移行します。（IPアドレスとネットマスクを提供）

ip address <ipaddress> <netmask>

no shutdown

exit

6. コンフィギュレーションモードでデフォルトゲートウェイとデフォルトルーティングを指定し、設定を終了して保存します。

ip default-gateway

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ゲートウェイIP>

exit

wr mem

7. 設定を確認するには、sh run

8. CSR1000VルータはIPで設定され、WEB UIからアクセス可能です。URL http://<IP Address>、ユーザ名root、パスワードXXxxXXでWEB UIにログインします（パスワードについてはCSPCサポートにお問い合わせください。CLIとUIは同じパスワードを使用します）。

注：このCSRV NatルータOVAには、ESXIコンソールから、またはプライベートネットワークVMからのTelnetを使用したCLIからのみアクセスできます。（CLIを使用してCSPCまたはそのホスト上の他のVMにログインし、CSR1000V IPまたは192.168.1.1にTelnetする必要があります）

CSRV1000Vルータの設定が完了すると、CLIおよびUIからCSPCおよびその他のVMにアクセスできるようになります。

CSR1000vのアップグレード

CSR1000Vをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. 新しいCSR1000vシステムイメージ(xxx.bin)をbootflash:ディレクトリにインストールされて工場から出荷されます。

2. dir bootflash:コマンドを発行して、ブートフラッシュ内のすべてのファイルとディレクトリのリストを表示します。

例：Router# dir bootflash:

3. configure terminalコマンドを実行して、グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

例：

Router# configure terminal

Router(config)#

4. no boot systemコマンドを実行して、ブート可能なイメージリストのすべてのエントリを削除します。これは、次回のシステムリロードまたは電源の再投入時にルータがシステムイメージをロードする順序を指定します。

例：Router(config)# no boot system

5. boot system bootflash:<system-image-filename>.binコマンドを実行して、次回のシステムリロードまたは電源の再投入後に新しいシステムイメージをロードします。以下に、いくつかの例を示します。

例： Router(config)# boot system

bootflash:<system-image-filename>.bin

6. exitコマンドを実行して、グローバルコンフィギュレーションモードを終了します

例：

Router(config)# exit

Router#

7. writeまたはwrite memoryコマンドを実行して、ブートフラッシュディスクで使用可能なイメージのGRUBメニューリストを更新します。

例：Router#write memory

8. show versionコマンドを実行して、コンフィギュレーションレジスタの設定を表示します。

例：

Router#show version

Cisco IOS XEソフトウェアバージョン16.06.04

...

Cisco Internetwork Operating System Software…

...

...

Configuration register is 0x2102

Router#

9. コンフィギュレーションレジスタの上記の出力の最後の数字が0または1の場合、次のステップ10に進みます。コンフィギュレーションレジスタの最後の数字が2 ～ Fの場合は、ステップ13に進みます。

10. configure terminalコマンドを実行して、グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

例：

Router# configure terminal

Router(config)#

11. config-register 0x2102コマンドを実行してコンフィギュレーションレジスタを設定し、次回のシステムリロードまたは電源の再投入後に、ルータがスタートアップコンフィギュレーションファイルのboot systemコマンドからシステムイメージをロードするようにします。

例：Router(config)# config-register 0x2102

12. exitコマンドを実行して、グローバルコンフィギュレーションモードを終了します

例：

Router(config)# exit

Router#

13. copy running-config startup-configコマンドを実行して、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

例：Router#copy running-config startup-config

14. write memoryコマンドを実行して、ブートフラッシュディスクで使用可能なイメージのGRUBメニューリストを更新します。

例：Router#write memory

15. reloadコマンドを実行して、オペレーティングシステムをリロードします。

例：Router#reload

16. システム設定の保存を求めるプロンプトが表示されたら、no

例：

システム構成が変更されました。Save?[yes/no]:no

17. リロードを確認するプロンプトが表示されたら、yと入力します

例：

Proceed with reload?[confirm] y

18. show versionコマンドを実行して、ルータが適切なシステムイメージをロードしたことを確認します。

例：

Router#show version

Cisco IOS XEソフトウェアバージョン16.09.02

Cisco IOSソフトウェア[Fuji]、......

...

System returned to ROM by reload

システムイメージファイルは「bootflash:csr1000v-xxx」です。

Last reload reason:コマンドを再ロード…

CIMCパッチインストール

1. コレクタアプライアンスにadminとしてログインします。

2. CIMCの更新を確認するには、次のコマンドを実行します。

#check update cimc

3. CIMCパッチをダウンロードするには、次のコマンドを実行します（M3サーバ）。

#download jeos-101.0.3-0-lnx64

4. CIMCパッチをダウンロードするには、次のコマンドを実行します（M4サーバ）。

#download jeos-101.0.4-0-lnx64

5. ダウンロードステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。

#show download

6. パッチが/opt/LCM/tmpにダウンロードされたら、パッチを解凍し、Read_me_CIMC_3.0(4i).docxの指示に従います

NOS設定者

nos_configurerのインストールシーケンス

注：これはNOS専用です。

このセクションでは、CSPC 2.8にnos_configure_2.8をインストールする方法、およびNOS固有の機能に対してCSPCを設定する方法について説明します。

注：NOSの設定ツールであるRIアドオンは、$CSPCHOME/installer/manualフォルダにある手動でインストールする必要があります。

CSPC 2.8のnos設定には更新はありません。したがって、次の同じ手順を実行できます。

注：これは新規のnosインストール用です。

次のタスクを実行します。

1. NOS機能を実行するジョブをスケジュールする

次のジョブがスケジュールされています：

- 週次インベントリジョブ

- 毎日のアップロードジョブ

- 毎日のDAVジョブ

- 毎日の正常性アップロードジョブ

2. 依存関係ルールを追加してデータの一貫性を維持

CSPC 2.8にnos_configure_2.8をインストールするには、次の手順に従います。

1. CSPCアプライアンスへのターミナルログイン

2. パス$CSPCHOME/installs/manualに移動します。

3. ファイルnos_configuerr_2.8.zipを解凍します。

4. 解凍すると、nos_configurer_2.8という名前のフォルダが作成されます

5. 次のコマンドを入力します。

1. cd nos_configurer_2.8

2. sh nos_cspc_2.8_patch.sh <username> <pwd> <fullInventoryDay>

<hourOfFullInventory> <hourOfUpload>

例：sh nos_cspc_2.8_patch.sh <username> <pwd> 1 22 23

注：上記の3つのオプション引数を指定しなくても、インストーラをインストールできます。これにより、デフォルト値が1、23、23のサポートインストーラがインストールされます。
上記の例では、次のようになります。

1.7 =日曜日から土曜日

1...23 =1日の時間数。

6. 上記のコマンドをトリガーすると、ユーザ確認のプロンプトが表示されます。適宜提供してください。

1. インストールを取り消して、追加の引数で再実行しますか？YまたはNと入力します。(y/n)?N

2. インストールを取り消して、別のスケジュールの日時で再実行しますか？YまたはNと入力します。(y/n)?N

3. 直ちにヘルスジョブをスケジュールしますか？ YまたはNを入力してください：(y/n)?Y

4. インベントリ/DAV/アップロードジョブをすぐにスケジュールしますか？ YまたはNを入力：(y/n)?Y

5. インベントリが実行されていないことを確認するためにサーバを再起動します。Do you want to continue?YまたはNと入力します。(y/n)?N

注：ジョブを今すぐスケジュールするか、後でスケジュールするかを選択できます。