内容

はじめに

問題

解決方法

rsyslogの使用

はじめに

このドキュメントでは、syslogをsyslogサーバに転送するようにCSPCを設定する方法について説明します。

問題

BCSとNPはsyslog分析をサポートしますが、すでに別のソリューションを使用していて、Splunkのようなsyslogサーバを使用したいと考えている人もいます。ただし、この場合、CSPCがCSPCからsyslogサーバにsyslogを転送する必要があります。

解決方法

使用する必要があるプロトコル(TCP/UDP)とIP/ポートを決定します。デフォルトポートは514です。

注:Syslogサーバには、CSPCから到達できる必要があります。

rsyslogの使用

1. /etc/rsyslog.confをバックアップします。

cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.confbkup<date>

2. 転送ルールを追加します。

# ### begin forwarding rule ###

# The statement between the begin ... end define a SINGLE forwarding

# rule. They belong together, do NOT split them. If you create multiple

# forwarding rules, duplicate the whole block!

# Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)

#

# An on-disk queue is created for this action. If the remote host is

# down, messages are spooled to disk and sent when it is up again.

#$WorkDirectory /var/lib/rsyslog # where to place spool files

#$ActionQueueFileName fwdRule1 # unique name prefix for spool files

#$ActionQueueMaxDiskSpace 1g   # 1gb space limit (use as much as possible)

#$ActionQueueSaveOnShutdown on # save messages to disk on shutdown

#$ActionQueueType LinkedList   # run asynchronously

#$ActionResumeRetryCount -1    # infinite retries if host is down

# remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional

#*.* @@remote-host:514

Add here

# ### end of the forwarding rule ###

2.1. TCPの例：

*.* @@138.25.253.132:514

2.2. UDPの例：

*.* @138.25.253.132:514

3. rsyslogを再起動します。

service rsyslog restart

注：誤ったプロトコルを設定すると、rsyslogd: cannot connect to : Connection refused ...というエラーメッセージが表示されます。このエラーが発生した場合は、変更します（ステップ2.1および2.2に進みます）。

テスト用にsyslogを生成するには、次のコマンドを使用します。

logger "Your message for testing here"

4. syslogが受信されているかどうかを確認します。