内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

確認

概要

このドキュメントでは、GUI ではなく単一のコマンドプロンプトを使用して Windows サーバ/クライアントマシンに Telnet サービスをインストールする手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Windows 7/8、Server 2012

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

- CloudCenter：4.8.x

- Windows Server 2012

- Windows 7

- Windows 8

- PowerShell

このドキュメントの情報は、特定のプライベートラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

CliQr ツールがインストールされている場合、Telnet クライアントは CloudCenter Windows ワーカー VM に自動的にインストールされないため、Telnet クライアントを使用すると Telnet の実行に失敗します。

解決方法

Telnet クライアントを手動でインストールするには、次の手順に従ってください。

ステップ 1： コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。[スタート（Start）] ボタンをクリックし、検索ボックスに PowerShell と入力して、Enter キーを押します。

ステップ 2： 図のように、PowerShell から install-windowsfeature"telnet-client" を実行します。

ステップ 3： TelnetClient が正常にインストールされます。

確認

ステップ 1： 図のように、telnet IP_address Port_number を実行します。