内容

概要

前提条件

要件

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、がRabbitに接続しようとしたときに、CiscoCloud Orchestrator(CCO)で「Connection refused」というエラーを解決する方法について説明します

前提条件

要件

- このドキュメントの情報は、CloudCenter 4.xに基づくものです

- CiscoCloud Orchestrator(CCO)

- Rabbitサーバ(AMQP)

- CCOおよびAMQPへのルートアクセス

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

新しい展開またはRabbitサーバのホスト名の変更後、CCOは次のエラーでRabbitとのハンドシェイクを確立するためのエラーを受信します

2018-04-17 23:58:52,180 ERROR listener.SimpleMessageListenerContainer [rabbitListenerContainer-1]  - Failed to check/redeclare auto-delete queue(s).

org.springframework.amqp.AmqpConnectException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)

at org.springframework.amqp.rabbit.support.RabbitExceptionTranslator.convertRabbitAccessException(RabbitExceptionTranslator.java:62) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.connection.AbstractConnectionFactory.createBareConnection(AbstractConnectionFactory.java:368) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory.createConnection(CachingConnectionFactory.java:573) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate.doExecute(RabbitTemplate.java:1430) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate.execute(RabbitTemplate.java:1411) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate.execute(RabbitTemplate.java:1387) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitAdmin.getQueueProperties(RabbitAdmin.java:336) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.redeclareElementsIfNecessary(SimpleMessageListenerContainer.java:1171) [spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer$AsyncMessageProcessingConsumer.run(SimpleMessageListenerContainer.java:1422) [spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_162]

Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)

at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.Socket.connect(Socket.java:589) ~[?:1.8.0_162]

at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:673) ~[?:1.8.0_162]

at com.rabbitmq.client.impl.SocketFrameHandlerFactory.create(SocketFrameHandlerFactory.java:50) ~[amqp-client-4.0.3.jar!/:4.0.3]

at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:907) ~[amqp-client-4.0.3.jar!/:4.0.3]

at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:859) ~[amqp-client-4.0.3.jar!/:4.0.3]

at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:799) ~[amqp-client-4.0.3.jar!/:4.0.3]

at org.springframework.amqp.rabbit.connection.AbstractConnectionFactory.createBareConnection(AbstractConnectionFactory.java:352) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

... 8 more

解決方法

ステップ1:Rabbitサーバにログインします

ステップ2:Rabbitサーバの接続をリストします

[root@rabbit-490 ~]# rabbitmqctl list_connections -p /cliqr

Listing connections

ステップ3: RABBITINSTALLEDファイルを探す

[root@rabbit-490 ~]# ls -lrt  /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED

-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 23:40 /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED

ステップ4：ファイルを削除します。

[root@rabbit-490 ~]# rm -rf  /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED

[root@rabbit-490 ~]# ls -lrt  /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED

[root@rabbit-490 ~]#

ステップ5:rabbit_config.shファイルを実行します

[root@rabbit-490 ~]# cd /usr/local/cliqr/bin/

root@rabbit-490 bin]# ls -lrt

total 80

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser 23235 Apr  9 16:12 wizard_util.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser 12133 Apr  9 16:12 props_migration_481_to_482.sh

-rw-r--r-- 1 cliqruser cliqruser   236 Apr  9 16:12 props_481_to_482_rabbit.csv

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  4004 Apr  9 16:12 gua_config_wizard.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  3553 Apr  9 16:12 gua_config_cli.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  8966 Apr 10 02:40 rabbit_config_cli.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  9394 Apr 10 02:40 rabbit_config_wizard.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  1290 Apr 10 02:41 rabbit_config.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser   279 Apr 10 02:41 startup_services.sh

[root@rabbit-490 bin]# ./rabbit_config.sh

Adding vhost /cliqr

Creating vhost "/cliqr"

Adding user cliqr

Creating user "cliqr"

Setting permissions for user "cliqr" in vhost "/cliqr"

Setting cliqr as admin

Setting tags for user "cliqr" to [administrator]

Enable management plugin

Plugin configuration unchanged.

Applying plugin configuration to rabbit@rabbit-490... nothing to do.

Adding cliqr_worker

Creating user "cliqr_worker"

Setting permissions for user "cliqr_worker" in vhost "/cliqr"

ステップ6：ルートとしてCCOにログインします。

ステップ7:CCOサービスの再起動

[root@cco-490 ~]# systemctl start cco

[root@cco-490 ~]#

ステップ8:CCOが動作していることを確認します

[root@cco-490 ~]# systemctl status cco

● cco.service - Cloud Center Orchestrator

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cco.service; enabled; vendor preset: disabled)

Active: active (exited) since Wed 2018-04-18 22:02:09 UTC; 5min ago

Process: 3329 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 3329 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Tasks: 0

Memory: 0B

CGroup: /system.slice/cco.service

Apr 18 22:02:09 cco-490 systemd[1]: Starting Cloud Center Orchestrator...

Apr 18 22:02:09 cco-490 systemd[1]: Started Cloud Center Orchestrator.

[root@cco-490 ~]#

ステップ9：ルートとしてウサギにログインする

ステップ10：接続数をリストします

[root@rabbit-490 bin]# rabbitmqctl list_connections -p /cliqr

Listing connections

cliqr_worker 10.31.127.24 50556 running

cliqr 10.31.127.24 50568 running

CCO、cliqr_worker、cliqrから接続できます。