内容

概要

背景説明

Azure Diagnostic Extension障害のトラブルシューティング

Azure Portalの場所

VMの詳細

概要

このドキュメントでは、AzureRMクラウドにデプロイされたWindows仮想マシン(VM)のAzure診断拡張機能の障害をトラブルシューティングする方法について説明します。

背景説明

Azure Diagnosticは、VMから詳細情報を収集するためにデプロイされたWindows VMに追加できる拡張機能です。

Azure Diagnostic Extension障害のトラブルシューティング

Azure Portalの場所

Azure Portalでは、VMの図を見て、拡張コンポーネントをクリックすると、拡張に関する情報を表示できます。

ステップ1：該当するVMを選択します。

ステップ2:[Monitoring]セクションの下の[Diagram]を選択します。

ステップ3：図の診断拡張子で「開く」を選択します。

これにより、ポータルからの失敗した内線番号を示すエラーメッセージが表示されます。

VMの詳細

- ログ情報を含むディレクトリはC:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\にあります。

- 主なログは、C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\Logsにあります。このログには、DiagnosticsPluginLauncher.logとDiagnosticsPlugin.logが含まれています。

- エージェントログ(MonAgentHost.log)を含む3番目のファイルは、C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\WAD0107\Configuration\MonAgentHost.<seq_num>.logにあります。

注：エージェントを実行して診断拡張を正常に実行する必要があります。これにより、最初の2つのログにエラーがないように見えますが、エージェントには起動エラーが含まれている可能性があります。