内容

概要

問題：「クォータCPUを超過しました。上限：8.0"

解決方法

概要

このドキュメントでは、Google CloudでCPUの超過エラーメッセージを解決する方法について説明します。

問題：「クォータCPUを超過しました。上限：8.0"

Cisco Call Manager(CCM)バージョン4.8.0/4.7.xを使用してGoogleクラウドGCEにインスタンスを展開できない。「Quota CPU's exceeded」エラーが表示されて失敗します。上限：8.0.」と表示されます。

CCOの6ログには、次のエラーがあります。

AppLifecycleImpl[17,Jango,STARTING] 17-05-30 04:21:37 / (running)

==================================================================

ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,WAITING_TO_START,0] (not started)

2017-05-30 04:21:38,473 INFO  impl.AbstractLifecycle [threadPoolExecutor-2]  - DeploymentJobName=CentOS_1 DeploymentJobID=18 ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,STARTING,0] state from WAITING_TO_START -> STARTING

2017-05-30 04:21:41,708 WARN  util.MacroUtil  [threadPoolExecutor-2]  - Value for key: JOB_DESC is null

2017-05-30 04:21:42,837 INFO  impl.GatewayServiceImpl [threadPoolExecutor-2]  - VLAN ID:null

2017-05-30 04:21:42,959 INFO  gc.GoogleComputeCloudProviderV1 [threadPoolExecutor-2]  - NetworkInterfaceInfo{privateIPAllocationMode=DHCP, networkID='default', order=1, publicIpAllocate=true, staticIPAllocation=null, ipamCallOutAllocation=null, properties=null}

2017-05-30 04:21:45,951 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - GoogleJsonErrors

2017-05-30 04:21:45,952 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - Google JsonResponse Exception

com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden

{

"code" : 403,

"errors" : [ {

"domain" : "usageLimits",

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0",

"reason" : "quotaExceeded"

} ],

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0"

}

Google Cloud UIにログインし、図に示すように[Notification]タブをオンにします。ここで、正確なエラーを確認できます。

登録したプランに基づいて、リソース割り当てが制限されます。制限を超えた場合。

確認するには、GCCにログインし、図に示すように[Quota]を選択します。既存のプランのクォータを見つけることができます。

解決方法

これは、GCEの現在のサブスクリプションを確認し、必要に応じてアップグレードするか、未使用のインスタンスを削除してリソースを解放することで解決できます。