内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、「フォーマット指定子'%s'」というエラーメッセージが表示され、クラウドでの展開が失敗する問題について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CloudCenterバージョン4.8.0、4.8.0.1、および4.8.1に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

ホスト名コールアウトスクリプトを使用するクラウドへのWindows展開が失敗し、「形式指定子'%s'」というエラーメッセージが表示されます。 ログにも同じエラーメッセージが表示されます。

解決方法

これは既知の不具合です。現在のところ、唯一の回避策は、ホスト名のコールアウトをオフにするか、この問題が修正された最も古いバージョンである4.8.0.2にアップグレードすることです。