内容

概要

前提条件

要件

設定

設定

確認

概要

このドキュメントでは、Linux Operator SystemからIPV6を無効にする方法について説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Gustavo Bell

前提条件

要件

– ルートユーザとしてシステムにアクセスします。

・OS(Operation System)

設定

設定

ステップ1：ルートとしてOSに接続する

ステップ2：システムにIPV6 ipがあるかどうかを確認します。

ip add | grep inet6

可能な出力

inet6 ::1/128 scope host

inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link

ステップ3：ファイル/etc/sysctl.confを変更し、次の行を追加します/

echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

ステップ4：システムをリブートする

systemctl reboot

確認

ステップ1:PV6が実行されているかどうかを確認します。出力は空である必要があります

ip add | grep inet6