内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

CCMおよびCCOでのデバッグロギングの有効化

概要

このドキュメントでは、CCMとCCOの両方でデバッグロギングを有効にする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

CCMおよびCCOでのデバッグロギングの有効化

CCM/CCOのsmoussix.logのログレベルを上げるには、infoからdebugにcom.smosixとcom.cliqrのレベル値を変更する必要があります。

CCM/CCOで次のファイルを変更します。

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml

Change:

<logger name="com.osmosix">

<level value="info" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="info" />

</logger>

から

<logger name="com.osmosix">

<level value="debug" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="debug" />

</logger>

また、log4j.xmlファイルにない場合は、これを追加します(すでにlog4j.xmlに存在する場合、Apache HttpClientログの下にリストされます)。

<logger name="org.apache.http">

<level value="trace" />

</logger>

4.3.3より前のバージョンでは、tomcatの再起動が必要です。

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start