内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、アクションポリシーに対する変更が保存されない問題について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco CloudCenter 4.7.1.1

- Cisco CloudCenter 4.8.0

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

パラメータを使用してアクションポリシーを変更し、ポリシーを保存する場合、変更が適用されているというメッセージが表示されますが、GUIではユーザが予想した変更は保存されません。

実行対象:アプリケーションの導入

イベント時：ステータス変更

アクションタイプ:コマンドの実行

Script:スクリプトの名前を選択します

1. [ジョブステータス]アクションポリシー。

2.スクリプト名を使用して「ジョブ・ステータス」アクション・ポリシーの変更を保存します。

3. アクションポリシー[ジョブステータス]が正常に保存されたことを確認します。

4.アクションポリシー[ジョブの状態]で変更が正常に保存されませんでした。

解決方法

この修正は、4.8.1.バージョンのCloudCenterで提供されています。

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

問題：ユーザーがアクションポリシーを使用してアプリケーションを展開しようとしたときに、スクリプトに従ってアクションポリシーが実行されませんでした。

解決策：MongoDBがダウンしたため、通知サービスもダウンしました。これにより、ポリシーが実行されませんでした。MongoDBが起動して実行されると、スクリプトは設計どおりに実行されます。