内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、4.8.0.ワーカーイメージをアプリケーションセントリックインフラストラクチャ(ACI)を使用してVMwareに展開する際に受け取るエラーについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cloud Centerバージョン4.8.0に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

ACIを使用するVMwareに4.8.0.ワーカーイメージを導入すると、次の2つのエラーメッセージのいずれかが表示されます。

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter ECS:L3out:L3Out-EPG is of the wrong format!

または

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter is of the wrong format

解決方法

これは、4.8.0.ワーカーイメージの既知の問題です。3つの値を持つL3 Outを理解できません。CORE-15315(ステータス：4.8.1で修正)を参照してください。

この問題は4.8.0.1で解決されています。解決するには、Workerイメージを4.8.0.1にアップグレードしてください。