内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Cloud Center Manager(CCM)およびCloud Center Orchestrator(CCO)にプロキシを追加して、インターネットに直接接続せずにCloud Centerを動作させる方法について説明します。

問題

Cloud Centerの導入と運用を成功させるには、パッケージダウンロード用にインターネットに直接アクセスすることを強く推奨します。プライベートデータセンターまたは内部ネットワークの場合、インターネットアクセス用にHTTP/HTTPSプロキシサーバが必要です。

解決方法

注：設定の「proxyserver.com」をプロキシサーバのアドレスに置き換えます。

環境でのセットアップ：

http_proxy=http://proxyserver.com:80

export http_proxy

https_proxy=https://proxyserver.com:80

export https_proxy

yum.confを編集します。

vi /etc/yum.conf

http_proxy=http://proxyserver.com:80

https_proxy=https://proxyserver.com:80

Tomcat環境の編集：

vi /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"