内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Amazon Web Services(AWS)にアプリケーションをデプロイする際に「同じ権限が複数回表示されない」というエラーメッセージを解決する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cloud Centerバージョン4.Xに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

ジョブをAWSにデプロイすると、デプロイが失敗し、次のエラーが発生する可能性があります。「同じ権限を複数回使用することはできません。」

解決方法

1. Cloud Center Manager(CCM)ユーザーインターフェイス(UI)にログインします。

2. 「アプリケーション」に移動します。

3. デプロイ時にエラーが表示されるアプリケーションを選択します。

4. [Edit/Update]オプションを選択します。

5. [ファイアウォールルール]の下のノードで同じルールが2回定義されていないことを確認します。各ノードのファイアウォールルールは1回だけ定義する必要があります。

6. アプリケーションプロファイルを保存します。