内容

概要

Smosix.logファイルからの警告/デバッグ/情報メッセージのフィルタ

概要

このドキュメントでは、特定のレベルのメッセージだけを表示するようにsmoussix.logファイルをフィルタする方法について説明します。

Smosix.logファイルからの警告/デバッグ/情報メッセージのフィルタ

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xmlを開き、appender name="ROLLING"で始まる領域に太字のセクションを追加します。

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

変更後、tomcatサービスを再起動します。 # /etc/init.d/tomcat restart

注：4.4以降のバージョンでは、tomcatサービスの再起動は必要ありません。