内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Jenkins Java キーストアに CloudCenter 証明書をインポートする方法を示します。

著者：Cisco TAC エンジニア、Deepak Sukhiya

アプリケーションのバージョン

CloudCenter マネージャ

4.0/4.2.x/4.4.x/4.5.x/4.6.x/4.7.x/4.8.0

問題

Jenkins Java キーストアに CloudCenter 証明書をインポートする方法

または

[Project] > [Configure] メニューからの接続の検証が、次のエラーが jenkins log に出力されて失敗します。

Building in workspace /var/lib/jenkins/workspace/C3-Cent7

ERROR: Build step failed with exception

javax.ws.rs.ProcessingException: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target

at org.glassfish.jersey.client.HttpUrlConnector.apply(HttpUrlConnector.java:229)

at org.glassfish.jersey.client.ClientRuntime.invoke(ClientRuntime.java:224)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$1.call(JerseyInvocation.java:656)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$1.call(JerseyInvocation.java:653)

at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:315)

at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:297)

at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:228)

at org.glassfish.jersey.process.internal.RequestScope.runInScope(RequestScope.java:424)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation.invoke(JerseyInvocation.java:653)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$Builder.method(JerseyInvocation.java:388)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$Builder.get(JerseyInvocation.java:292)

at cliqr.jenkins.plugin.CliQrJenkinsClient.RestUtils.getAppDetails(RestUtils.java:156)

at cliqr.jenkins.plugin.CliQrJenkinsClient.CliQrJenkinsClientBuilder.perform(CliQrJenkinsClientBuilder.java:243)

at hudson.tasks.BuildStepMonitor$1.perform(BuildStepMonitor.java:20)

at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.perform(AbstractBuild.java:779)

at hudson.model.Build$BuildExecution.build(Build.java:205)

at hudson.model.Build$BuildExecution.doRun(Build.java:162)

at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.run(AbstractBuild.java:534)

at hudson.model.Run.execute(Run.java:1728)

at hudson.model.FreeStyleBuild.run(FreeStyleBuild.java:43)

at hudson.model.ResourceController.execute(ResourceController.java:98)

at hudson.model.Executor.run(Executor.java:404)

Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target

at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)

解決方法

1. Firefox を使用して CloudCenter Manager（CCM）マシンにログインします。

2. ブラウザの鍵マークのアイコンを使用して CloudCenter 証明書を表示し、保存します。

3. Jenkins マシンに保存した証明書をコピーします。

4. セキュア シェル（SSH）で Jenkins マシンにログインします。

5. Jenkins マシンで次のコマンドを実行します。
keytool -import -trustcacerts -alias example -keystore <Replace the path to the java path>/jre/lib/security/cacerts -file <location of saved certificate file>.

6. CloudCenter の認証が正しく検証されます。