内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Advance Message Queuing Protocol（AMQP）のハートビート キューをクリーンアップする方法のトラブルシューティング手順について説明します。

Cisco TAC エンジニアの Aswathi Surendran および Gustavo Bell による寄稿。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Linux インターフェイス

- 仮想マシン環境

- Rabbit

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

- CloudCenter バージョン 4.3.x ～ 4.6.x

- CloudCenter Message Buss（RabbitMQ_Server）

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

プールのアクティブなスレッド サイズは 64 であり、ジョブに対応して送信されたスレッドが 3000 を超えた場合、コードは一度に 64 を超えるスレッドを処理できないため拒否されます。したがって、コードは前のタスクが完了して他のタスクが実行されるまで待機します。

実行されるスレッドプールが消費できるものより大きなタスクはすべて拒否されます。

問題

filecliqr-connection.log が /usr/local/tomcatgua/logs/ レポート エラーにある

Caused by: org.springframework.core.task.TaskRejectedException: Executor [java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor@6737f4fb[Running, pool size = 64, active threads = 64, queued tasks = 3000, completed tasks = 413]] did not accept task: org.springframework.aop.interceptor.AsyncExecutionInterceptor$1@6b0517b3

at org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor.submit(ThreadPoolTaskExecutor.java:284)

at org.springframework.aop.interceptor.AsyncExecutionAspectSupport.doSubmit(AsyncExecutionAspectSupport.java:186)

at org.springframework.aop.interceptor.AsyncExecutionInterceptor.invoke(AsyncExecutionInterceptor.java:123)

at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)

at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:208)

at com.sun.proxy.$Proxy84.processMessage(Unknown Source)

at com.osmosix.commons.messaging.listeners.impl.DefaultNodeMessageListener.handleMessage(DefaultNodeMessageListener.java:35)

at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor78.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)

at org.springframework.util.MethodInvoker.invoke(MethodInvoker.java:269)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.adapter.MessageListenerAdapter.invokeListenerMethod(MessageListenerAdapter.java:383)

... 12 more

Caused by: java.util.concurrent.RejectedExecutionException: Task java.util.concurrent.FutureTask@3911a213 rejected from java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor@6737f4fb[Running, pool size = 64, active threads = 64, queued tasks = 3000, completed tasks = 413]

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$AbortPolicy.rejectedExecution(ThreadPoolExecutor.java:2047)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.reject(ThreadPoolExecutor.java:823)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.execute(ThreadPoolExecutor.java:1369)

at java.util.concurrent.AbstractExecutorService.submit(AbstractExecutorService.java:134)

at org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor.submit(ThreadPoolTaskExecutor.java:281)

... 23 more

2016-10-19 02:32:32,205 INFO annotation.RequestMappingHandlerMapping [localhost-startStop-1] - Mapped "{[/image/service/dltargetlocal],methods=[POST]}" onto public java.util.Map<java.lang.String, ?> com.osmosix.gateway.image.transform.ImageTransformController.downloadToTargetLocal(com.osmosix.commons.image.transform.DownloadImageFileRequest)

2016-10-19 02:32:32,206 WARN listener.ConditionalRejectingErrorHandler [SimpleAsyncTaskExecutor-1] - Execution of Rabbit message listener failed.

org.springframework.amqp.rabbit.listener.exception.ListenerExecutionFailedException: Listener method 'handleMessage' threw exception

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.adapter.MessageListenerAdapter.invokeListenerMethod(MessageListenerAdapter.java:391)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.adapter.MessageListenerAdapter.onMessage(MessageListenerAdapter.java:294)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.AbstractMessageListenerContainer.doInvokeListener(AbstractMessageListenerContainer.java:757)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.AbstractMessageListenerContainer.invokeListener(AbstractMessageListenerContainer.java:680)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.access$001(SimpleMessageListenerContainer.java:93)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer$1.invokeListener(SimpleMessageListenerContainer.java:183)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.invokeListener(SimpleMessageListenerContainer.java:1352)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.AbstractMessageListenerContainer.executeListener(AbstractMessageListenerContainer.java:661)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.doReceiveAndExecute(SimpleMessageListenerContainer.java:1096)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.receiveAndExecute(SimpleMessageListenerContainer.java:1080)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.access$800(SimpleMessageListenerContainer.java:93)

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer$AsyncMessageProcessingConsumer.run(SimpleMessageListenerContainer.java:1197)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

解決方法

ステップ 1：  SSH経由でRabbitMQサーバにログインします。

ステップ 2：ルート ユーザに切り替えます。

# sudo -i

ステップ 3：管理プラグインを有効にします。

# rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

ステップ 4：rabbitmqadmin コマンドへのアクセスを有効にします。

# chmod +x `find /var/lib/rabbitmq/ -name "rabbitmqadmin"`

# ln -s `find /var/lib/rabbitmq/ -name "rabbitmqadmin"` /usr/sbin

ステップ 5：RabbitMQ には GUI 経由でアクセスできます。

http://

:15672 (username=cliqr password=cliqr)

注：設定内の RabbitMQ_Server_IP を RabbitMQ サーバ アドレスに置き換えます。

[queues] タブに移動して、詳細を表示します。

または

CLI：

# rabbitmqadmin -V /cliqr -u cliqr -p cliqr list queues

# rabbitmqadmin -V /cliqr -u cliqr -p cliqr list exchanges

# rabbitmqadmin -V /cliqr -u cliqr -p cliqr list channels

ステップ6：ゲートウェイのハートビートキューを削除します。

#rabbitmqadmin -V /cliqr delete queue name=cliqr.gateway.heartbeat.queue --username=cliqr --password=cliqr

手順 7：  RabbitServerでtomcatサービスを再起動します。

#/etc/init.d/tomcatgua stop

#/etc/init.d/tomcatgua start

注：cliqr.gateway.heartbeat.queueが見つからない場合は、次の手順に従ってCCO tomcatサービスを再起動します。

ステップ 8：  SSH経由でCCOサーバにログインします。

ステップ 9：ルート ユーザに切り替えます。

# sudo -i

ステップ 10：Tomcat サーバを再起動します。

#/etc/init.d/tomcat stop

#/etc/init.d/tomcat start