内容

はじめに

前提条件

ベストプラクティスガイド

VMwareバージョン

OVA の導入

CPU

メモリ

ハードディスク

ハードディスクの追加

Network

制約事項

VMware互換性マトリックス

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst Center VAの導入に関するベストプラクティスをガイド形式で説明します。

前提条件

VMwareおよびvSphereソリューションの基礎知識。

このドキュメントで使用する略語は次のとおりです。

VM =仮想マシン。

OVA = Open Virtual Appliance（オープン仮想アプライアンス）。

VA =仮想アプライアンス。

Catalyst Center VA = ESXiのCatalyst Center

- Catalyst Center VA（任意のバージョンを実行）

- VMware vSphere Client 7.0または8.0

ベストプラクティスガイド

このガイドの目的は次のとおりです。

- OVAをアップロードするときに適用されるデフォルト設定を表示します。

- 変更できる設定とデフォルトで保持する必要がある設定を詳しく説明します。

注意：仮想マシンでのCPU、RAM、既定のハードディスク、およびネットワークアダプターの種類の変更はサポートされていません。サポートされている唯一の変更については、このドキュメントで説明します。

VMwareバージョン

VMwareバージョン7.0、8.0、またはそれ以降を実行していることを確認します。

- VMwareハンバーガーメニュー>インベントリに移動し、Catalyst Center VMがインストールされているノードを選択してから、Summaryタブを選択します。

- 「ホストの詳細」セクションでVMwareのバージョンを確認します。

VMwareバージョン

OVA の導入

ヒント:Catalyst Center VAをまだインストールしていない場合は、『仮想マシンの作成』を参照してください。

VMを選択し、Actions > Edit Settingsの順に移動して、VMのハードウェア設定を確認します。

OVA の導入

警告：これらのパラメータは変更できません。ここに示されているものと一致しないものがある場合、その展開はサポートされません。

次の表に、変更できるVMリソースと変更できないVMリソースを示します。

編集不可

CPU

RAM

既定のハードディスク（3ハードディスク）

ネットワークアダプタの種類

編集可能

ハードディスクの追加

仮想スイッチにマッピングされたネットワークアダプタ

CPU

CPU

32

予約

6400 MHz

制限

無制限MHz

株式

高64000

CPU

メモリ

メモリ

256 GB

予約

256 GB

制限

無制限MB

株式

通常の2621440

メモリ

ハードディスク

注：デフォルトでは、OVA（インストール）によって合計3つのハードディスクが作成されます。

ハードディスク1

HD

100 GB

Type

シックプロビジョニングまたはシンプロビジョニング

ハードディスク1

ハードディスク2

HD

550 GB

Type

シックプロビジョニングまたはシンプロビジョニング

ハードディスク2

ハードディスク3

HD

2.295 TB

Type

シックプロビジョニングまたはシンプロビジョニング

ハードディスク3

ハードディスクの追加

注:バックアップファイルを保存する場所など、特定の使用例に応じてハードディスクを追加できます。

物理ディスクの構成。

Catalyst Center仮想アプライアンスには、保証および自動化バックアップのために外部ディスクを仮想マシンにマウントするオプションがあります。注：

ハードディスクの追加

注意：物理ディスクオプションは、単一ノードの仮想マシンでのみサポートされます。

Network

ネットワークアダプタ1 – エンタープライズ。

ネットワークアダプタ1 = vSwitchにマッピングする必要があります。

アダプタタイプ= VMXNET3。

ネットワークアダプタ2 – 管理。

ネットワークアダプタ2 = vSwitchにマッピングする必要があります。

アダプタタイプ= VMXNET3。

注:Catalyst Center VA OVAリリース2.3.7.4では、エンタープライズインターフェイスのみを使用できます。管理インターフェイスを構成する場合は、手動で新しいネットワークアダプターを追加する必要があります。

ヒント:VMXNET3ドライバは、LinuxゲストではNAPIに準拠しています。NAPIは、パケット受信中に割り込みモードとポーリングモードを切り替えることで、Linux上の高速ネットワーキングパフォーマンスを向上させる割り込み緩和メカニズムです。

ネットワークアダプタ

制約事項

『ESXi上のCatalyst Centerのリリースノート』の「制限事項」セクションを参照してください。

- Catalyst Center VAは、次のVMware vSphere機能をサポートしていません。

- 耐障害性

- VMの一時停止と再開

- VMのクローニング

- スナップショット（バックアップとして）

警告: Catalyst Center VAでのスナップショットの使用はサポートされておらず、ご使用の環境で重大な問題が発生します。

スナップショットが使用されていないことを確認するには、VMに移動し、[アクション] > [スナップショット] > [スナップショットの管理]に移動します。

スナップショットの管理

VMスナップショットがないことを確認します。

VMスナップショット

VMware互換性マトリックス

仮想マシンとESXiホストをvCenterで管理する場合は、両者に互換性があることを確認する必要があります。

通常、互換性が一致せず、仮想マシンにエラーまたは予期しない動作が発生する可能性があります。

導入環境でVMを選択し、Summary > VM Hardwareの順に移動します。

VM Hardware情報の下のCompatibility行に注目してください。

VMハードウェア

VMware製品の互換性に関する表に記載されている値を比較するには、『VMwareハードウェアの互換性』を参照してください。

VMwareハードウェアの互換性

互換性の不一致を修正する必要があります。