内容

はじめに

背景説明

例1:duplicate-subnets-within-ctx

例2 dhcp-policy-not-present

はじめに

このドキュメントでは、ACI障害F0469の修復手順について説明します。

背景説明

FAULT:

F0469: fltFvBDConfigIssuesConfig-failed

説明：

この障害は、Ctxに関連付けられたブリッジドメイン(BD)またはAEpGに対して1つ以上の重複するサブネットが定義されている場合に発生します。

推奨処置：

このエラーが表示された場合は、次の操作を行います。

- duplicate-subnets-within-ctxの問題の場合：このBDが関連付けられているCtxを検索し、そのCtxに関連付けられているその他すべてのBDを検索し、前のステップで見つかったBDに関連付けられているすべてのAEpGを検索し、Ctxに関連付けられているAEpGおよびBDに対して設定されている単一のサブネットがないことを確認します。

- dhcp-policy-not-presentの問題の場合：設定をチェックし、BDによって消費されるDHCPプレーンプロファイルがテナントで定義されていることを確認します。

この操作で問題が解決しない場合は、テクニカルサポートファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

例1:duplicate-subnets-within-ctx

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

BD情報および関連するサブネットを取得します。

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

同じVirtual Routing and Forwarding(VRF)(Ctx)内の異なるBDのオーバーラップを追跡するために、展開されているサブネットを確認します。

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

修正：

サブネットのオーバーラップを修正する。

例2 dhcp-policy-not-present

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

問題のBDに対して導入されているDHCPラベルを確認します。

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

リレーポリシーが存在するかどうかを確認します。この場合はtest1 dhcp relay policyです。次の出力では、test1 dhcp relay policyが存在しないことが確認できるため、エラーが発生しています。

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

修正：

対応するポリシーが関連付けられていないDHCPラベルを削除します。